Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Matriz de impacto

Hallazgos

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la matriz de impacto al insertar la versión 2 de Timing, Communications y Control Card (TCC2) en el estante bloqueado o desbloqueado, frente a la versión 2 Plus de Timing, Communications y Control Card (TCC2P). TCC2P es un procesador de sistemas de próxima generación para la plataforma de aprovisionamiento multiservicio (MSPP) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Al instalar TCC2P, puede aprovisionar puertos Ethernet de backplane y de acceso frontal en el modo Repeater o en el modo Secure.

El modo Secure aísla los paquetes de las dos interfaces entre sí para proporcionar un mayor nivel de seguridad. En el modo seguro, los técnicos artesanales que trabajan a través de los puertos Ethernet frontales no pueden acceder a la LAN de la oficina central que está conectada a través del puerto Ethernet de la placa de interconexiones.

Si necesita diferentes niveles de seguridad en la red, puede asociar los niveles de seguridad de los usuarios con la capacidad de ejecutar diferentes comandos. Además, puede utilizar el bloqueo de modo seguro para restringir los cambios en la configuración del elemento de red (NE) incluso para los usuarios con el atributo SuperUser. El bloqueo de modo seguro le permite asegurarse de que los usuarios no cambian los parámetros de NE después de activar y agregar el NE a la red. La activación del bloqueo de modo seguro desactiva todas las opciones de configuración que protege el bloqueo. Los elementos que protege el bloqueo de modo seguro se denominan elementos "bloqueables".

Matriz de impacto

En esta sección se describe la matriz de impacto.

La figura 1 proporciona la matriz de compatibilidad de TCC2 y TCC2P.

Figura 1: Matriz de compatibilidad de TCC2 y TCC2P

Hallazgos

Según la Figura 1, a continuación se presentan las conclusiones:

- Inserte TCC2 en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior.

- Si el estante está en modo bloqueado, TCC2 se restablece continuamente.

- Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2 funciona, pero no puede bloquear el estante. Para bloquear el estante, necesita ONS 15454 versión 5.x y TCC2P.

- Inserte TCC2 en un estante que ejecute ONS 15454 versión 4.x o anterior.

- Si el estante está en modo bloqueado, TCC2 se restablece continuamente.

- Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2 funciona.

- Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior con una tarjeta bloqueada.

- Si el estante está en modo bloqueado, TCC2P funciona correctamente. Este es el modo seguro.

- Si el estante está en el modo desbloqueado, TCC2P se desbloquea cuando TCC2P está en el modo de espera. La activación del TCC2P bloquea el estante.

- Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 5.x o posterior sin una tarjeta bloqueada.

- Si el estante está en modo bloqueado, TCC2P bloquea la tarjeta y muestra ambas direcciones IP.

- Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2P funciona y el estante permanece desbloqueado. Puede bloquear el estante si es necesario.

- Inserte TCC2P en un estante que ejecute ONS 15454 versión 4.x o anterior.

- Si el estante está en modo bloqueado, TCC2P funciona y el estante permanece bloqueado, pero la dirección IP segura no aparece.

- Si el estante está en modo desbloqueado, TCC2P funciona, pero no puede bloquear el estante. Usted requiere ONS 15454 versión 5.x y TCC2P para bloquear el estante.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems