Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Combinaciones de teclas de interrupción estándar

Cómo solucionar problemas

Cómo simular una secuencia de tecla de interrupción

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las combinaciones estándar de secuencias de teclas de interrupción para los sistemas operativos y cómo solucionar cualquier problema.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

El nivel de lógica de la Asociación de industrias electrónicas RS-232 utiliza +3 a +25 voltios para significar un espacio (lógica 0) y -3 a -25 voltios para una marca (lógica 1). Las señales de interrupción aparecen cuando la línea de datos permanece en la condición de espacio durante un período especificado, generalmente, 100 ms a ½ segundo. Todos los caracteres comienzan con un bit de inicio y terminan con un bit de detención (y también un bit de paridad o dos). La condición de nivel de los bit de inicio y detención siempre es opuesta. Por lo tanto, ninguna combinación de caracteres puede asemejarse a la señal de interrupción. Una señal de interrupción le permite acceder a un ROM Monitor en los dispositivos de Cisco IOS® cuando se necesita una recuperación de contraseña.

Combinaciones de teclas de interrupción estándar

Software

Platform

Sistema operativo

Intente hacer lo siguiente

Hiperterminal

Compatible con IBM

Windows XP

Ctrl-Break

Hiperterminal

Compatible con IBM

Windows 2000

Ctrl-Break

Hiperterminal

Compatible con IBM

Windows 98

Ctrl-Break

Hyperterminal (versión 595160)

Compatible con IBM

Windows 95

Ctrl-F6-Interrumpir

Kermit

Estación de trabajo Sun

UNIX

Ctrl-\l

Ctrl-\b

MicroPhone Pro

Compatible con IBM

Windows:

Ctrl-Break

Minicom

Compatible con IBM

Linux

Ctrl-a f

ProComm Plus

Compatible con IBM

DOS o Windows

Alt-b

SecureCRT

Compatible con IBM

Windows:

Ctrl-Break

Télice

Compatible con IBM

DOS

Ctrl-Fin

TELNET

N/A

N/A

Ctrl-], escriba enviar brk

Telnet a Cisco

Compatible con IBM

N/A

Ctrl-]

Plazo

Compatible con IBM

Windows:

Alt-b

Terminal

Compatible con IBM

Windows:

Pausa

Ctrl-Break

Recomendación

Estación de trabajo Sun

UNIX

Ctrl-], luego Break o Ctrl-c

~#

Emulación VT 100

Data General

N/A

F16

Windows NT

Compatible con IBM

Windows:

Break-F5

Mayús-F5

Shift-6 Shift-4 Shift-b (^$B)

TERMINAL Z

Mac

Manzana

Comando-b

N/A

Caja de escape

N/A

Conecte el pin 2 (X-mit) a +V por medio segundo

Cisco a puerto auxiliar

N/A

Control-Shft-6, luego b

Compatible con IBM

N/A

Ctrl-Break

Cómo solucionar problemas

- Los problemas que se presentan durante la recuperación de contraseña a menudo se producen porque no está seguro cuál es la secuencia de la tecla interrupción para el software (que no pertenece a Cisco) que utiliza. Para un software no incluido en la tabla, y para obtener información adicional, consulte la documentación de los paquetes de software individuales.

- El puerto auxiliar (AUX) no se encuentra activo durante la secuencia de inicio de un router. Por lo tanto, no es ningún uso si usted envía una rotura a través del puerto auxiliar. Debe tener conexión al puerto de la consola, y estas configuraciones:

9600 baudios de velocidad

Sin paridad

8 bits de datos

1 bit de parada

Sin control de flujo

- Algunas versiones del Windows NT tienen software HyperTerminal que no puede enviar la señal de tecla de interrupción correcta. Consulte Hilgraeve Hyperterminal Emulation Program para obtener más información y para una actualización del software hyperterminal.

- En algunos casos, la secuencia de interrupción puede transmitirse incorrectamente cuando se utiliza un cable convertidor USB/Serial. En estos casos, use un teclado con un puerto del conector diferente (por ejemplo, un PS/2).

Cómo simular una secuencia de tecla de interrupción

La simulación de la secuencia de la tecla de interrupción es útil si su emulador de terminal no soporta la tecla de interrupción, o si un bug no permite que su emulador de terminal envíe la señal correcta.

Nota: El hyperterminal bajo Windows NT tenía este comportamiento en el pasado.

Complete estos pasos para simular una secuencia de la tecla de interrupción:

1. Conecte el router con estas configuraciones de terminal:

1200 baudios de velocidad

Sin paridad

8 bits de datos

1 bit de parada

Sin control de flujo

Ya no ve ningún resultado en su pantalla, y esto es normal.

2. Reinicie (apague y encienda) el router y presione la BARRA ESPACIADORA durante 10 a 15 segundos para generar una señal similar a la secuencia de interrupción.

3. Desconecte su terminal, y vuelva a conectarla con una velocidad de 9600 baudios. Ingresa al modo ROM Monitor.

Si todos estos métodos no pueden enviar correctamente una interrupción, revise los procedimientos de una terminal o plataforma de PC diferente.

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco