Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Armado de cables EIA/TIA-232

Configuración de clavijas del cable de DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el armado de cable y pinouts de EIA/TIA-232 (Data Terminal Equipment - DTE y Data Communications Equipment - DCE).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Armado de cables EIA/TIA-232

Configuración de clavijas del cable de DTE EIA/TIA-232 (DB-60 a DB-25)

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal: —> indica DTE a DCE y <— indica DCE a DTE.

60 pines*1*

Señal

Descripción

Dirección:

25 pines

Señal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Tierra del escudo

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

Blindaje J1-41

TxD/RxD--

Par trenzado no. 5

-->--

Blindaje de J2-2

RxD --

Blindaje J1-36

RxD/TxD--

Par trenzado no. 9

<— —

Escudo J2-3

RxD --

Blindaje J1-42

RTS/CTS--

Par trenzado no. 4

-->--

Escudo J2-4

RTS --

Blindaje J1-35

CTS/RTS --

Par trenzado no. 10

<— —

Escudo J2-5

CTS --

Blindaje J1-34

DSR/DTR —

Par trenzado no. 11

<— —

Blindaje de J2-6

DSR --

Blindaje J1-45

Circuito a tierra --

Par trenzado no. 1

— —

Escudo J2-7

Circuito a tierra --

Blindaje J1-33

DCD/LL —

Par trenzado no. 12

<— —

Blindaje J2-8

DCD --

Blindaje J1-37

TxC/NIL--

Par trenzado no. 8

<— —

Escudo J2-15

TxC --

Blindaje J1-38

TxC/TxCE —

Par trenzado no. 7

<— —

Blindaje de J2-17

RxC --

Blindaje J1-44

LL/DCD —

Par trenzado no. 2

-->--

Blindaje J2-18

LTST --

Blindaje J1-43

DTR/DSR —

Par trenzado no. 3

-->--

J2-20 Shield

DTR --

Blindaje J1-39

TxCE/TxC--

Par trenzado no. 6

-->--

Blindaje de J2-24

TxCE --

*1* Cualquier pin no referido no está conectado.

Clavijas del cable EIA/TIA-232 DCE (DB-60 a DB-25)

Nota: Las flechas indican la dirección de la señal: —> indica DTE a DCE y <— indica DCE a DTE.

60 pines*1*

Señal

Descripción

Dirección:

25 pines

Señal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Grupo cortocircuitador

—

—

—

J1-46

Tierra del escudo

Uno

—

J2-1

Tierra del escudo

Blindaje J1-36

RxD/TxD--

Par trenzado no. 9

<— —

Blindaje de J2-2

TxD --

Blindaje J1-41

TxD/RxD--

Par trenzado no. 5

-->--

Escudo J2-3

RxD --

Blindaje J1-35

CTS/RTS --

Par trenzado no. 10

<— —

Escudo J2-4

RTS --

Blindaje J1-42

RTS/CTS--

Par trenzado no. 4

-->--

Escudo J2-5

CTS --

Blindaje J1-43

DTR/DSR —

Par trenzado no. 3

-->--

Blindaje de J2-6

DSR --

Blindaje J1-45

Circuito a tierra --

Par trenzado no. 1

— —

Escudo J2-7

Circuito a tierra

Blindaje J1-44

LL/DCD —

Par trenzado no. 2

-->--

Blindaje J2-8

DCD --

Blindaje J1-39

TxCE/TxC--

Par trenzado no. 7

-->--

Escudo J2-15

TxC --

Blindaje J1-40

NIL/RxC —

Par trenzado no. 6

-->--

Blindaje de J2-17

RxC --

Blindaje J1-33

DCD/LL —

Par trenzado no. 12

<— —

Blindaje J2-18

LTST --

Blindaje J1-34

DSR/DTR —

Par trenzado no. 11

<— —

J2-20 Shield

DTR --

Blindaje J1-38

RxC/TxCE--

Par trenzado no. 8

<— —

Blindaje de J2-24

TxCE --

*1* Cualquier pin no referido no está conectado.

Información Relacionada

- Conexión de Módulos de Red Serial

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems