Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Tabla de routers con puertos de consola y auxiliar

Configuraciones para Puerto de Consola para Conexión del2Terminal

Tipos de conectores auxiliares y de consola

Cables RJ-45

¿Cómo se identifica un cable RJ-45?

Cable de conexión directa

Cable de cruce

Cable enrollado

RJ-45 a DB-9 hembra*

Tipo de cable para los conectores DB-25

Cable de conexión directa RS 232

Adaptadores

Adaptador RJ-45-to-DB-9

Adaptador RJ-45-to-DB-25

Configuraciones de cables y adaptadores que funcionan

Puerto RJ-45 y clavijas de adaptador

Distribución de clavijas del puerto AUX y consola DB-25

Juego de cables de la consola

Guía de Componentes de Cisco RJ-45

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los requisitos de cable y conector para los puertos de consola y auxiliares (AUX).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Los routers Cisco tienen puertos basados en RJ-45 o puertos auxiliares y de consola DB-25 DCE/DTE. Puede conectar un terminal (DTE) o un módem (DCE) a estos puertos. En cualquier caso, necesita un cable RJ-45 y un conector RJ-45-to-DB-25 o RJ-45-to-DB-9.

Tabla de routers con puertos de consola y auxiliar

La tabla de esta sección enumera algunas de las series de routers de Cisco y los puertos de consola y auxiliares correspondientes.

Router

Puerto de consola

Cable de puerto de consola

Puerto auxiliar

Cable del puerto auxiliar

600

RJ-45 (puerto de administración)

RJ-45 enrollado / RJ-45 a DB-9 hembra

N/A

N/A

700

RJ-45

RJ-45 enrollado

N/A

N/A

800

RJ-45

RJ-45 enrollado / RJ-45 a DB-9 hembra

N/A

N/A

1000

RJ-45

RJ-45 enrollado

N/A

N/A

1600

RJ-45

RJ-45 enrollado / RJ-45 a DB-9 hembra

N/A

N/A

1700

RJ-45

RJ-45 enrollado / RJ-45 a DB-9 hembra

RJ-45

RJ-45 enrollado

2500

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

2600

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

3600

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

MC3810

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 enrollado

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 enrollado

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

AS5400

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 enrollado

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 enrollado

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 enrollado

RJ-45

RJ-45 enrollado

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 enrollado

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 enrollado

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 enrollado

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 enrollado

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 enrollado

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 enrollado

Configuraciones para Puerto de Consola para Conexión del2Terminal

Antes de que conecte un terminal con el puerto de la consola, configure el terminal para que coincida con el puerto de la consola del router como se muestra aquí:

- 9600 baudios

- 8 bits de datos

- sin paridad

- 2 bits de parada (9600 8N2) O 1 bit de parada

- Depende del router.

Tipos de conectores auxiliares y de consola

Los routeres Cisco tienen tres tipos de consola y conectores AUX. La tabla en esta sección enumera estos tipos:

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

Hay tres estilos de conectores RJ-45-a-DB-25:

1. Estilo DCE (módem)

2. Estilo DTE

3. Estilo DCE (sin módem)

Cada uno de estos estilos tiene una función diferente. Generalmente, DTE es para terminales, DCE (módem) es para módems, y DCE (no módem) es obsoleto.

Nota: Mueva el pin 6 al pin 8 si desea cambiar un estilo DCE (sin módem) a un estilo DCE (módem).

Conectores de la Consola y AUX para los Routeres Cisco

Conector

Gráfico

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

Cable para consola y puerto AUX:

- Cables RJ-45

- Cable de conexión directa RS 232

Cables RJ-45

Los productos de Cisco utilizan estos tipos de cables RJ-45:

- Directo

- Puente

- Enrollado

- RJ-45 DB9 hembra

Cisco no proporciona estos cables. Estos cables están ampliamente disponibles desde otras fuentes. El Cable de la Consola en general se proporciona con el Juego de Cables de la Consola.

Nota: El puerto de la consola no es compatible con el control del módem o el control del flujo de hardware.

Conector RJ-45

¿Cómo se identifica un cable RJ-45?

Para identificar el tipo de cable RJ-45, una los dos extremos del cable para ver los cables de color dentro de los extremos, como se muestra aquí:

Extremos del cable RJ-45

Existen tres tipos de cables RJ-45 de uso común: de conexión directa, de cruce y enrollado. Una los dos extremos de un cable RJ-45. Hay ocho franjas coloreadas, o pines, en cada extremo. Si el orden de los pines coloreados es igual en cada extremo, el cable es de conexión directa. Si el orden de los colores es opuesto en cada extremo, el cable es enrollado.

Examine la secuencia de cables de color para determinar el tipo de cable RJ-45. Esta sección explica cómo puede hacerlo.

Cable de conexión directa

En un cable de conexión directa, los cables de color están en la misma secuencia en ambos extremos del cable.

Cable de conexión directa

Cable de conexión directa

Configuración de clavijas del cable (Ethernet) de conexión directa RJ-45

Señal

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Señal

Tx+

1

1

Tx+

Tx -

2

2

Tx -

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx -

6

6

Rx -

-

7

7

-

-

8

8

-

Cable de cruce

En un cable cruzado, el primer cable de color (desde la izquierda) en uno de los extremos del cable es el tercer cable de color en el otro extremo.

Cable de cruce

Cable de cruce

Configuración de Clavijas del Cable de Cruce RJ-45 (Ethernet)

Señal

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Señal

Tx+

1

3

Rx+

Tx -

2

6

Rx -

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx -

6

2

Tx -

-

7

7

-

-

8

8

-

Cable enrollado

En un cable enrollado, los cables de colores de un extremo del mismo están en la secuencia opuesta a los cables de colores del otro extremo del cable.

Cable enrollado

Cable enrollado

Configuración de las Clavijas del Cable Enrollado

Señal

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Señal

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

Nota: CAB-OCTAL-ASYNC, el adaptador RJ-45 de 8 puertos que se utiliza con los Cisco 2509, 2510, 2511 y 2512, es igual que un cable enrollado.

RJ-45 a DB-9 hembra*

RJ-45 a DB-9 hembra*

Este cable también se conoce como cable de administración.

- Cisco proporciona este cable con los routers de las series 600, 800, 1600 y 1700.

Tipo de cable para los conectores DB-25

Cable de conexión directa RS 232

Este ejemplo muestra el cable serial CAB-R23= (numero de pieza 74-0173), que es un cable serial general para todas las plataformas del router:

Ambos extremos del cable directo de RS 232 para conectores DB-25

Ambos extremos del cable directo de RS 232 para conectores DB-25

Este cable tiene un conector DB-25 hembra en un extremo y uno DB-25 macho en el otro extremo. Cualquiera de los extremos del cable CAB-R23 puede ser el extremo de Cisco o el extremo de la red, según si el router de Cisco está designado como un dispositivo DCE o un dispositivo DTE. Si el router es designado como un dispositivo DCE, el conector DB-25 hembra es el extremo Cisco. Si el router está designado como dispositivo DTE, el conector macho DB-25 es el extremo Cisco.

Clavijas para el cable de conexión directa RS 232 (DB-25)

Configuración de clavijas DTE macho

Distribución de clavijas DTE hembra

25 pines

Señal

25 pines

Señal

-

-

J2-1

Tierra del escudo

J2-1

Tierra del escudo

Blindaje de J2-2

TxD –

Blindaje de J2-2

TxD –

Escudo J2-3

RxD –

Escudo J2-3

RxD –

Escudo J2-4

RTS –

Escudo J2-4

RTS –

Escudo J2-5

CTS –

Escudo J2-5

CTS –

Blindaje de J2-6

DSR –

Blindaje de J2-6

DSR –

Escudo J2-7

Circuito a tierra –

Escudo J2-7

Circuito a tierra

Blindaje J2-8

DCD –

Blindaje J2-8

DCD –

Escudo J2-15

TxC –

Escudo J2-15

TxC –

Blindaje de J2-17

RxC –

Blindaje de J2-17

RxC –

Blindaje J2-18

LTST –

Blindaje J2-18

LTST –

J2-20 Shield

DTR –

J2-20 Shield

DTR –

Blindaje de J2-24

TxCE –

Blindaje de J2-24

TxCE –

Adaptadores

Necesita dos tipos de adaptadores para conectar una PC con un router.

- Adaptador RJ-45-to-DB-9

- Adaptador RJ-45-to-DB-25

Adaptador RJ-45-to-DB-9

Este adaptador conecta un router con una PC a través de un puerto COM.

Adaptador RJ-45-to-DB-9

Adaptador RJ-45-to-DB-9

Adaptador RJ-45-to-DB-25

Este adaptador conecta un router a la PC a través de un puerto serial.

Adaptador RJ-45-to-DB-25

Adaptador hembra RJ-45-to-DB-25

Configuraciones de cables y adaptadores que funcionan

Las siguientes son las maneras frecuentes de conectar una consola al router.

Combinación de conexión de consola

Puerto de consola

Cable

Adaptador para PC

Adaptador para puerto de consola

RJ-45

RJ-45 enrollado

DB-9 / DB-25

Ninguno

Cable RJ-45 enrollado en adaptador DB9-RJRT

DB-25 DCE

RJ-45 enrollado

DB-9 / DB-25

RJ-45 a DB-25

DB-25 DCE

DB-25

Ninguno

Ninguno

DB-25 DCE, DB-25, None, None

RJ-45

RJ-45-to-DB-9

Ninguno

Ninguno

- Cisco proporciona este cable con los routers de las series 600, 800, 1600 y 1700 de Cisco.

No puede mezclar y hacer coincidir estos componentes de manera fortuita. Aquí están las combinaciones que trabajan:

Combinación de conexión de consola

Puerto

Cable RJ-45

Adaptador DB-25

Para conectar

AUX/ Consola

Derecho

DCE sin módem

TERMINAL

AUX/ Consola

Enrollado

DTE

TERMINAL

AUX/ Consola

Enrollado

Módem DCE

MÓDEM

AUX/ Consola

RJ-45-to-DB9

Ninguno

TERMINAL

Éstas son las únicas configuraciones que funcionan. Si no tiene los componentes que necesita, utilice la tarjeta de la Guía de Componentes RJ-45 para pedirlos.

Puerto RJ-45 y clavijas de adaptador

Esta cuadro muestra las configuraciones de las clavijas para los puertos de consola y auxiliares RJ-45. El puerto de consola no utiliza RTS/CTS.

Pin-outs del Puerto RJ-45

Señal

Puerto de la consola (DTE)

Cable enrollado RJ-45

Adaptador

Adaptador

Señal

RJ-45

Pin RJ-45

Pin DB-9

Pin DB-25

CTS

1

8

7

4

RTS (Sistema activador de RADIUS)

DTR (ritmo de transferencia de datos)

2

7

4

20

DSR (Ajuste de datos listo)

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR (Ajuste de datos listo)

7

2

6

8

DTR (ritmo de transferencia de datos)

RTS (Sistema activador de RADIUS)

8

1

8

5

CTS

Distribución de clavijas del puerto AUX y consola DB-25

Señales del puerto de la consola

PIN

Señal

Dirección:

Descripción

1

GND

-

Tierra

2

TxD

< --

Transmitir Datos

3

RxD

-- >

Recibir datos

6

DSR (Ajuste de datos listo)

-- >

Conjunto de datos listo (siempre activado)

7

GND

-

Tierra

8

DCD

-- >

Detección del Portador de Datos (siempre activada)

Nota: El puerto de la consola no es compatible con el control del módem o el control del flujo de hardware.

Señales del Puerto Auxiliar

PIN

Señal

Dirección:

Descripción

2

TxD

-- >

Transmitir Datos

3

RxD

< --

Recibir datos

4

RTS (Sistema activador de RADIUS)

-- >

Request To Send (Solicitar envío), utilizado para el control de hardware

5

CTS

< --

Listo para Enviar (usado para el control de flujo de hardware)

6

DSR (Ajuste de datos listo)

< --

Conjunto de datos listo

7

Tierra de señal

-

Detección del Portador (usado para el control del módem)

8

CD

< --

Terminal de datos preparada (utilizada para el control de módems únicamente)

20

DTR (ritmo de transferencia de datos)

-- >

Nota: El puerto auxiliar permite controlar el flujo de hardware y controlar el módem.

Juego de cables de la consola

Se proporciona un juego de cables de la consola junto con el router. Use este equipo cuando conecte su router con una PC o un terminal.

El juego de cables de la consola contiene estos elementos:

- Cable de la consola (azul) RJ-45 a RJ-45

- Adaptador de RJ-45 a DB-25 (gris)

- Adaptador RJ-45 a DB-9 (gris)

Nota: Cisco 7200 Series y Cisco 7301 no se suministran de forma predeterminada con un kit de cable de consola. Si se requiere un cable de la consola, solicite el juego de accesorios (numero de pieza: ACS-2500ASYN).

Cable de consola de RJ-45 a RJ-45

Adaptador de RJ-45 a DB-25

Adaptador de RJ-45 a DB-9

Cable de consola RJ-45 a RJ-45

Adaptador RJ-45-to-DB-25

Adaptador de consola DB-9 a RJ-45

Guía de Componentes de Cisco RJ-45

Este cuadro resume los componentes RJ-45 de Cisco:

Guía de componentes RJ-45

Estilo

Número de Pieza del Catálogo

Descripción del catálogo

Etiqueta

”SRC_INVALID”

DTE

CAB-500DTF=

CONECTOR DB-25, DTE HEMBRA

29-0810-01/29-DTF-01

no

DTE

CAB-500DCM=

CONECTOR DB-25, DTE MACHO

no

módem

CAB-25AS-MMOD=

CABLE MÓDEM PARA CONEXIÓN A RJ45 SHLD

sí

módem

CAB-MMOD=

ADP,RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

no

DCE

CAB-500DCF=

CONECTOR DB-25, (sin módem) DCE HEMBRA

29-0809-01/29-DCF-01

no

DCE

CAB-500DCM=

CONECTOR DB-25 (sin módem) DCE MACHO

29-0808-01/29-DCM-0129- 0808-01/29-DCM-01

no

NA

Cable enrollado

CABASY, RJ45 ENROLLADO, MODULAR

72-0876-01/CAB-500RJ

NA

NA

Cable de conexión directa

-no está en el catálogo-

31-0756-01

NA

Cable de conexión DB-25/DB-9

NA

Depende del router*

Cable hembra RJ-45 DB-9 integral

72-3383-01

NA

NA

CAB-R23=

Cable de conexión directa RS 232

-

NA

NA

Depende del router*

Un DB-9 macho a un DB-25 macho para la conexión del módem

29-4043-01

NA

Las primeras siete entradas son conectores DB-25 y las últimas dos, cables RJ-45. Los conectores se describen en cuanto a su sexo y su rol. Por ejemplo, un FDTE es un conector hembra estilo DTE, un MMOD es un conector macho estilo módem y así sucesivamente. De nuevo, necesita cables blindados para funcionar a 115,2 kbps.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems