Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de la Dirección de Loopback

Configure la dirección de loopback en AIX o Solaris UNIX

Configuración de la dirección de bucle invertido en Windows NT 4.0

Configuración de la dirección de bucle invertido en Windows 2000

Eliminar la ruta predeterminada

Procedimiento para Eliminar la Ruta Predeterminada

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración de los servidores reales que se utilizan con el modo de envío de Cisco IOS® Server Load Balancing (SLB). El modo de envío SLB también se denomina modo de direccionamiento basado de MAC y modo de direccionamiento basado de Loopback.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configuración de la Dirección de Loopback

Después de configurar la función SLB en el Catalyst 6000, debe configurar cada uno de los servidores reales con un alias para un dispositivo o interfaz de loopback único. Esta configuración es necesaria para dar a cada máquina del bloque de servidores la misma dirección IP que el servidor virtual real. El servidor real de destino puede responder directamente a los clientes con la dirección de alias de la misma manera que el servidor responde por su propia dirección única. Esta sección proporciona instrucciones para configurar la dirección de loopback para AIX, Solaris, Windows NT 4.0 y Windows 2000:

Configure la dirección de loopback en AIX o Solaris UNIX

Utilice el comando ifconfig lo0 alias VSERVER_IP_ADDR NETMASK 255.0.0.0 en AIX UNIX para configurar la dirección de loopback.

Utilice el comando ifconfig lo0:1 VSERVER_IP_ADDR 127.0.0.1 UP en Solaris UNIX para configurar la dirección de loopback.

Configuración de la dirección de bucle invertido en Windows NT 4.0

Complete estos pasos:

1. Seleccione Inicio > Configuración.

2. Seleccione Panel de control y haga doble clic en Red. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono Entorno de red y seleccionar Propiedades.

Aparece el Panel de control de red.

3. Haga clic en Adapters y complete estos pasos:

1. Seleccione MS Loopback Adapter y haga clic en OK.

2. Inserte el CD-ROM de instalación o los disquetes en el mensaje.

3. Haga clic en Finalizar para completar la instalación.

El Panel de control de red aparece de nuevo.

4. Haga clic en Protocolos y complete estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en TCP/IP Protocol y haga clic en Properties.

2. Seleccione MS Loopback Adapter y haga clic en OK.

3. Borre la selección de Obtener una dirección IP automáticamente.

4. Asigne la dirección IP del loopback/VServer, con una máscara de red de 255.0.0.0.

Configuración de la dirección de bucle invertido en Windows 2000

Complete estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Mi PC y seleccione Propiedades.

Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

2. Seleccione la ficha Hardware y haga clic en Asistente para hardware.

Aparecerá el Asistente para instalación de hardware.

3. Agregue el adaptador de loopback MS. Complete estos pasos:

1. Haga clic en Next (Siguiente).

2. Seleccione Agregar/Resolver problemas de un dispositivo.

3. Haga clic en Next (Siguiente).

4. Permita que Windows Plug and Play examine el sistema y, a continuación, seleccione Agregar un nuevo dispositivo.

5. Haga clic en Next (Siguiente).

6. Seleccione No, quiero seleccionar el hardware de una lista.

7. Haga clic en Next (Siguiente).

8. Seleccione Adaptadores de red y vaya a la lista de Microsoft.

9. Seleccione Microsoft Loopback Adapter y haga clic en Next.

10. Haga clic en Finish (Finalizar).

4. Edite la configuración del adaptador de bucle invertido mediante el Asistente para conexión de red. Complete estos pasos:

1. Puede cambiar el nombre de la nueva conexión LAN por "lopback".

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la nueva conexión y haga clic en Propiedades.

3. Borre la selección de cualquier protocolo enlazado adicionalmente (por ejemplo, MS Networking, uso compartido de archivos e impresoras, etc.).

4. Haga doble clic en Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet [TCP/IP]).

5. Borre la selección de Obtener una dirección IP automáticamente.

6. Asigne la dirección IP del loopback/VServer, con una máscara de red de 255.0.0.0.

Eliminar la ruta predeterminada

En algunos sistemas operativos, se crea una ruta predeterminada en relación con este nuevo alias de loopback. Debe quitar la ruta predeterminada para que el IP Routing funcione correctamente.

Procedimiento para Eliminar la Ruta Predeterminada

Complete estos pasos

1. Verifique si hay una ruta adicional en cada servidor real. En AIX, Solaris, Windows NT 4.0 y Windows 2000, utilice el comando netstat -rn.

2. Busque su dirección de loopback en la columna “Gateway Address” (Dirección de la puerta de enlace). Si tiene una ruta adicional, la dirección de loopback aparece dos veces.

A continuación se muestra un ejemplo con el comando netstat -rn, en el que aparece la dirección de loopback (9.67.133.158) tanto en la segunda fila como en la octava:

NETWORK Address   Netmask            Gateway        Interface      Metric

0.0.0.0           0.0.0.0            9.67.128.1     9.67.133.67       1

9.0.0.0           255.0.0.0          9.67.133.158   9.67.133.158      1

9.67.128.0        255.255.248.0      9.67.133.67    9.67.133.67       1

9.67.133.67       255.255.255.255    127.0.0.1      127.0.0.1         1

9.67.133.158      255.255.255.255    127.0.0.1      127.0.0.1         1

9.255.255.255     255.255.255.255    9.67.133.67    9.67.133.67       1

127.0.0.0         255.0.0.0          127.0.0.1      127.0.0.1         1

224.0.0.0         224.0.0.0          9.67.133.158   9.67.133.158      1

224.0.0.0         224.0.0.0          9.67.133.67    9.67.133.67       1

255.255.255.255   255.255.255.255    9.67.133.67    9.67.133.67       1

3. Examine la dirección de red en cada fila, en las que aparece la dirección del loopback. Para que los servidores se comuniquen correctamente, necesita una referencia a una dirección de red multicast conocida. La dirección de red multicast se encuentra en la octava fila del ejemplo. Debe eliminar la ruta predeterminada adicional, que es aquella cuya dirección de red comienza con el mismo primer dígito que la dirección del clúster, seguida de tres ceros. En este ejemplo, la ruta adicional está en la segunda fila, que tiene una dirección de red de 9.0.0.0:

Dirección de red de multidifusión conocida

224.0.0.0        224.0.0.0          9.67.133.158     9.67.133.158     1

Ruta predeterminada instalada automáticamente

9.0.0.0          255.0.0.0          9.67.133.158     9.67.133.158     1

4. Si encuentra una ruta adicional, debe eliminar la ruta adicional para permitir una comunicación adecuada con el servidor virtual de SLB. Estas son las instrucciones para cada plataforma:

- En AIX o Solaris, utilice el comando route delete -net NETWORK_ADDRESS CLUSTER_ADDRESS.

Por ejemplo, route delete -net 9.0.0.0 9.67.133.158

- En Windows NT 4.0 o Windows 2000, ejecute el comando route delete NETWORK_ADDRESS CLUSTER_ADDRESS en un símbolo del sistema.

Por ejemplo, route delete 9.0.0.0 9.67.133.158

Nota: Si utiliza Windows NT 4.0 y Windows 2000, debe eliminar la ruta adicional cada vez que reinicie el servidor.

Información Relacionada

- Configuración del balance de carga del servidor IOS con Sondas HTTP en el modo enviado

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems