ID del Documento: 12756

Actualizado: 24 de jun de 2008

Descargar PDF

Imprimir

Comentarios

Productos Relacionados

- Cisco 7200 Series Routers

Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Resolución de problemas

Síntomas

Solución

Caso Práctico

Información Relacionada

Conversaciones relacionadas de la comunidad de soporte de Cisco

Introducción

Este documento explica las causas de los mensajes de error %PLATFORM-3-PACONFIG y %C7200-3-PACONFIG. El documento también describe cómo resolver estos errores.

Dado que una configuración incorrecta del adaptador de puerto (PA) a menudo causa estos mensajes de error, este documento comienza con una descripción general rápida de la arquitectura de Cisco serie 7200 y las directrices de configuración de PA. El procedimiento de resolución de problemas que se debe seguir depende del tipo de motor de procesamiento de red (NPE) que se ha insertado en el chasis 7200.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en esta plataforma de hardware:

- Cisco 7200 Series Routers

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

Los routers de la serie 7200 constan de:

- El Cisco 7202 de dos ranuras

- Cisco 7204 y Cisco 7204VXR de cuatro ranuras

- Cisco 7206 y Cisco 7206VXR de seis ranuras

Estos routers admiten el ruteo multiprotocolo, multimedia y la conexión en puente con una amplia variedad de protocolos y tipos de medios. Las interfaces de red residen en los PA que proporcionan una conexión entre los buses del router Peripheral Component Interconnect (PCI) y las redes externas. Puede colocar los PA en cualquier ranura PA disponible, en cualquier combinación que desee.

La serie 7200 utiliza buses PCI para facilitar la comunicación entre la memoria en el NPE y los PA. Si se exceden los límites de los puntos de ancho de banda PA, en algún momento obtendrá solicitudes de memoria de todos los PA al mismo tiempo. Estas solicitudes de memoria simultáneas se producen independientemente del rendimiento del paquete. En este caso, no se garantiza que todos los PA obtengan servicio. Se pueden producir anomalías extrañas, como interrupciones y tiempos de espera de bus PCI.

Los PA que se instalan en los routers de la serie 7200 son del mismo tipo que los PA que se instalan en otros routers de la familia Cisco 7000. Los routers de la serie 7200 de Cisco admiten la inserción y extracción en línea (OIR) de los PA instalados.

Todos los PA y adaptadores de servicio instalados en los routers de la serie 7200 se conectan a dos buses PCI en el plano medio del router. Los buses PCI son mb1 y mb2. Los buses PCI proporcionan una ruta a la memoria de E/S de paquetes y al procesador del sistema, que incluye routing y switching. Los puertos opcionales de los controladores de E/S se conectan a un tercer bus PCI, mb0. El mb0 se conecta a uno de los buses PCI o a ambos buses PCI. Esta conexión depende de qué NPE o motor de servicio de red (NSE) esté instalado y sea compatible con el sistema.

El NPE-G1 funciona con el controlador de E/S cuando instala este NPE en un router 7200VXR. También puede utilizar el NPE-G1 sin un controlador de E/S. El NPE-G1 tiene tres interfaces Gigabit Ethernet, con un total de tres o seis puertos disponibles a la vez. (Hay disponibles tres RJ-45 y tres convertidores de interfaz Gigabit [GBIC]). Cuando ha instalado un NPE-G1, el controlador de E/S se conecta en el tercer bus PCI, mb0. El mb0 se conecta directamente al NPE-G1. Cuando instala el controlador de E/S con el NPE-G1, el controlador de E/S no toma el ancho de banda de los buses PCI izquierdo y derecho que están dedicados a los PA. La limitación del rendimiento de PA-GE proviene de la arquitectura c7200. El bus PCI presente en el dispositivo puede manejar hasta 600 mbps en modo semidúplex. El rendimiento máximo para ambas direcciones es inferior a 300 mbps (para todos los adaptadores de puerto conectados a un bus PCI determinado). Cuando se tiene en cuenta cómo se crea el PA-GE, es posible obtener un máximo de 200 mbps en el mejor escenario con paquetes de 1500 bytes.

En los routers de la serie 7200, los PA en las ranuras impares se conectan al bus mb1 PCI. Los PA en las ranuras pares se conectan al bus PCI mb2. Siga algunas pautas para distribuir los PA de manera uniforme entre los dos buses.

Los routers Cisco 7200 o 7200VXR con un NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 o NPE-225 utilizan estas designaciones para determinar la distribución y configuración de PA:

- Gran ancho de banda

- Ancho de banda medio

- Bajo ancho de banda

En lugar de estas designaciones, los routers 7200VXR con un NPE-300, NPE-400, NPE-G1 o un NSE-1 utilizan puntos de ancho de banda para determinar la distribución y configuración de PA. Los puntos de ancho de banda son un valor asignado que se relaciona con el ancho de banda. Sin embargo, el valor se ajusta en función de la eficiencia del uso del bus PCI por el hardware.

Consulte Requisitos de Instalación del Adaptador de Puerto de Cisco 7200 Series para obtener detalles sobre:

- Pautas y requisitos de configuración

- Requisitos de instalación basados en NPE o NSE instalados

- Requisitos de ancho de banda y punto de ancho de banda

Resolución de problemas

Síntomas

El sistema le solicita mensajes de error si su configuración de PA excede las pautas de este documento. A continuación se muestran ejemplos de mensajes de error:

- Para un router serie 7200 o 7200VXR con un NPE-225, NPE-200, NPE-175, NPE-150 o NPE-100:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

Estos mensajes de error aparecen cuando los puntos de ancho de banda exceden el límite del sistema.

- Para un router 7200VXR con NPE-G1, NPE-400, NPE-300 o NSE-1:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

Estos mensajes de error se muestran cuando se exceden los puntos de ancho de banda en los buses.

Durante la secuencia de inicio del router de la serie 7200, puede ver algo similar a esto:

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

Solución

Puede utilizar un router de la serie 7200 con una configuración PA que exceda las pautas que los Requisitos de Instalación del Adaptador de Puerto de la Serie 7200 de Cisco proporcionan. Sin embargo, para evitar que ocurran anomalías mientras el router está en uso, restrinja el tipo de PA que se instala en el router de acuerdo con las pautas. Además, para que el Soporte Técnico de Cisco solucione estas anomalías, su configuración PA debe estar dentro de las pautas.

Puede utilizar la inspección visual o el comando show diagbus para determinar qué tipo de PA se insertan en el router serie 7200. Después de recolectar el resultado show diagbus, envíe el resultado a diag@external.cisco.com para utilizar el Show Diag Interpreter externamente. Después del análisis del resultado show diag, recibe una respuesta de correo electrónico automática. La respuesta proporciona los diferentes números de pieza que corresponden a su show diag. Si desea obtener una breve explicación sobre la herramienta Show Diag Interpreter, envíe un correo electrónico a diag@external.cisco.com con "Ayuda" en el asunto.

Una vez que haya identificado los PAs que se insertan en su router de la serie 7200, deberá determinar si cumple con las pautas. Realice una de estas dos acciones para realizar la determinación:

- Calcule los puntos de ancho de banda

Si tiene un router 7200VXR con un NPE-G1, NPE-300, NPE-400 o un NSE-1, utilice puntos de ancho de banda para determinar la distribución y configuración de PA.

Nota: No calcule los puntos de ancho de banda para un controlador de E/S si ha instalado el controlador de E/S en el router 7200VXR con un NPE-G1. Con el NPE-G1, los controladores de E/S no utilizan ancho de banda ni puntos de ancho de banda. Además, las interfaces Gigabit Ethernet en el NPE-G1 no requieren puntos de ancho de banda.

- Cuente el número de PA de ancho de banda alto, medio o bajo

Si tiene un router 7200 o 7200VXR con un NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 o NPE-225, puede determinar la distribución y configuración de PA mediante la designación de ancho de banda alto, medio o bajo. Utilice el comando show version para determinar qué tipo de NPE tiene.

Nota: Consulte los Requisitos de Instalación del Adaptador de Puerto de Cisco serie 7200.

El objetivo final es distribuir los PA uniformemente entre los dos buses. Si tiene un chasis 7200 heredado y tiene demasiados PA de ancho de banda alto, considere actualizar a un chasis VXR. Calcule los puntos de ancho de banda correspondientes para verificar que los puntos no excedan el límite para cada bus. Si los puntos no exceden el límite, se admite la configuración de hardware.

Si hay demasiados PA de ancho de banda alto o si se excede el límite de 600 puntos de ancho de banda en uno de los buses, aparece un error. Utilice la Herramienta de configuración dinámica de Cisco para verificar la configuración de su hardware. Asegúrese de marcar la casilla de verificación Enable Configuration Guidance para ver los mensajes de advertencia.

Caso Práctico

Este mensaje ocurre cuando el router se apaga:

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

Aquí se muestra el resultado:

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Un correo electrónico que contiene este resultado show diag se envía a diag@external.cisco.com. Diez segundos después, se recibe un correo electrónico que contiene esta información:

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

Puesto que la plataforma es 7206VXR con un NPE-300, los puntos de ancho de banda deben calcularse para cada bus PCI.

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

El primer bus está sobresuscrito. Para las ranuras 0, 1 y 3, los puntos alcanzan 800 (200 + 300 + 300), que es superior a 600.

Una solución es intercambiar las ranuras 3 y 4 para equilibrar el ancho de banda en ambos buses, una para las ranuras pares y otra para las ranuras impares. También debe cambiar la configuración relevante. A continuación, desaparece el mensaje de error %PLATFORM-3-PACONFIG.

Información Relacionada

- Requisitos de instalación del adaptador de puerto de la serie 7200 de Cisco

- Soporte de producto de Cisco

- Soporte de Productos de Cisco Routers

- Resolución de problemas de TechNotes: Cisco 7200 Series Routers

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

¿Le resultó útil este documento? Sí No

Gracias por sus comentarios.

Abrir un caso de soporte (Requiere un contrato de servicio de Cisco.)

Conversaciones relacionadas de la comunidad de soporte de Cisco

La Comunidad de soporte de Cisco es un foro donde realizar y responder preguntas, compartir sugerencias y colaborar con colegas.

Consulte Convenciones de sugerencias técnicas de Cisco para obtener información sobre las convenciones utilizadas en este documento.

Actualizado: 24 de jun de 2008

ID del Documento: 12756