El dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance (ESA) es un dispositivo de gateway SMTP; escucha el puerto 25 de forma predeterminada.

El dispositivo se puede configurar para escuchar en otro puerto para el tráfico smtp en lugar de 25. (GUI>Red>Receptores>Editar receptor>Configuración de puerto)

Si su dispositivo escucha correo en un puerto no estándar, puede realizar una prueba telnet especificando el puerto opcional en lugar de 25. En nuestro ejemplo a continuación, nuestro host de correo está escuchando en el puerto 80.

Para utilizar un puerto que no sea 25 cuando se usa telnet para conectarse a un host remoto, simplemente especifique el número de puerto después del nombre de host desde la CLI:

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

Alternativamente, la CLI de AsyncOS le solicitará que ingrese un host y un puerto si simplemente ingresa telnet, luego siga las indicaciones.