Contenido

Introducción

¿Por qué los adjuntos de correo son mayores que el archivo original?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el límite de tamaño del correo electrónico con archivos adjuntos y por qué un tamaño real de correo electrónico puede ser mayor de lo esperado, cuando se procesa a través de Cisco Email Security Appliance (ESA).

¿Por qué los adjuntos de correo son mayores que el archivo original?

La especificación MIME (Extensiones multipropósito de correo de Internet), definida en RFC 2045, enumera "base64" como uno de varios esquemas de codificación binario-texto. La codificación base64 de MIME se basa en la versión RFC 1421 del correo mejorado de privacidad (PEM), utiliza el mismo alfabeto de 64 caracteres y el mismo mecanismo de codificación que PEM y utiliza el símbolo "=" para el relleno de salida de la misma manera.

MIME no especifica una longitud fija para las líneas codificadas en base64, pero sí especifica una longitud máxima de 76 caracteres. Además, especifica que cualquier carácter extra-alfabético debe ser ignorado por un descodificador compatible, aunque la mayoría de las implementaciones utilizan un par de líneas nuevas CR/LF para delimitar las líneas codificadas.

Por lo tanto, la longitud real de los datos binarios codificados en base64 conforme a MIME es generalmente alrededor del 137% de la longitud de datos original, aunque para mensajes muy cortos la sobrecarga puede ser mucho mayor debido a la sobrecarga de los encabezados. Muy aproximadamente, el tamaño final de los datos binarios codificados en base64 es igual a 1,37 veces el tamaño de los datos originales + 814 bytes (para los encabezados).

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance - Guías de usuario final

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems