Contenido

Introducción

Interfaces IP

Receptores

Otras funciones compatibles con la entrada de direcciones IPv6

Formatos de dirección IPv6 compatibles

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo Cisco Email Security Appliance (ESA) admite la compatibilidad de direcciones del protocolo de Internet versión 6 (IPv6).

Interfaces IP

Las direcciones IPv4 e IPv6 individuales o ambas se pueden asignar a la interfaz IP ESA que está enlazada a los puertos de datos físicos del dispositivo.

Nota: Las direcciones IPv4 e IPv6 con la misma subred no se pueden configurar en interfaces Ethernet físicas independientes. Las direcciones IPv6 deben utilizar ceros iniciales, como 2001:0db8:85a3:8a2e:0370:7334.

Receptores

Los receptores admiten direcciones IPv4 e IPv6. Puede utilizar una versión de protocolo o ambas en un único receptor. El receptor utilizará la misma versión de protocolo para la entrega de correo que el host de conexión. Por ejemplo, si el receptor está configurado para IPv4 e IPV6 y se conecta a un host que utiliza IPv6, el receptor utiliza IPv6. Sin embargo, si el receptor está configurado para utilizar sólo direcciones IPv6, no puede conectarse a un host que sólo utiliza direcciones IPv4.

Otras funciones compatibles con la entrada de direcciones IPv6

- Gateways (routers predeterminados) y rutas estáticas, GUI: Network > Routing

- Rutas SMTP, GUI: Red >Rutas SMTP

- SMTP Call Ahead, GUI: Red >Llamada SMTP por delante

- Retransmisiones entrantes, GUI: Red >Relays entrantes

- Seguimiento, GUI: Administración del sistema >Seguimiento

- Lista de remitentes de tabla de acceso de host (HAT) en grupos de remitentes, GUI: Políticas de correo >Descripción general de HAT

- Destinatarios de Tabla de Acceso a Recipientes (RAT), GUI: Políticas de correo >Tabla de acceso de destinatario

- Filtros de contenido (Condición: IP remota | Acción: Enviar a host de destino alternativo)

- Controles de destino, GUI: Políticas de correo >Controles de destino

Formatos de dirección IPv6 compatibles

AsyncOS admite los siguientes formatos al ingresar direcciones IPv6:

- 2620:101:2004:4202::0-2620:101:2004:4202::ff (intervalo de direcciones IPv6)

- 2620:101:2004:4202: (subred IPv6)

- 2620:101:2004:4202::23 (dirección IPv6 específica)

- 2620:101:2004:4202:::/64 (bloque de direcciones IPv6 CIDR)

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance - Guías de usuario final

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems