Contenido

Introducción

¿Qué hace el incidente de la aplicación “compartido/VTLStatus.py” significó?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el incidente “compartida/VTLStatus.py” de la aplicación.

¿Qué hace el incidente de la aplicación “compartido/VTLStatus.py” significó?

En el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), hay dos variantes principales del texto alerta que se relacionan con este problema:

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

Este incidente de la aplicación es un problema transitorio que afecta solamente a la representación gráfica del estatus de los filtros del brote de virus. La alerta se publica conjuntamente con un proceso que se ejecute con frecuencia en el dispositivo. Pues tal él es posible recibir algunas alertas, sin el problema el ser intruso al funcionamiento de su ESA, y puede por lo tanto ser ignorado con seguridad.

La recomendación de Cisco es asegurarse de que usted funciona con una corriente y una versión admitida de AsyncOS en su ESA.

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems