Contenido

Introducción

Limitación Safelist/Blocklist y configuración de los límites

Introducción

Este documento describe la limitación Safelist/Blocklist (SLBL) y la configuración de los límites para el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) y el dispositivo de la Administración de seguridad (S A).

Limitación Safelist/Blocklist y configuración de los límites

El límite de tamaño del SLBL se puede ajustar a través de la interfaz Web del ESA o del S A.

Del ESA: El monitor > Quarantines > el usuario final Safelist/Blocklist (cuarentena del Spam) > edita las configuraciones

Del S A: El dispositivo de la Administración > los servicios > cuarentena > usuario final centralizados del Spam Safelist/Blocklist > edita las configuraciones

Note: Actualmente, el límite máximo es 500. Éste es el número máximo de direccionamientos o de dominios para cada lista, para cada beneficiario. Si usted permite un gran número de entradas de la lista por el usuario, el rendimiento del sistema pudo ser afectado al contrario.