Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Antes de un ataque se inicia

Ponga en marcha el Ataque y evasión

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

El director y el sensor del Sistema de detección de intrusos de Cisco (IDS) pueden ser utilizados para manejar a un router Cisco para evitar. En este documento, un sensor (sensor 2) se configura para detectar los ataques en el router “Casa” y para comunicar esta información al director el "dir3." configurado una vez, un ataque se inicia (el ping de más en gran parte de 1024 bytes, que es la firma 2151, y de una inundación del [ICMP] del protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP), que es la firma 2152) del router la “luz.” El sensor detecta el ataque y comunica esto al director. Una lista de control de acceso (ACL) se descarga al router para evitar el tráfico del atacante. En el atacante imposible acceder al host se muestra, y en la víctima se muestra el ACL descargado.

prerrequisitos

Requisitos

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos:

- Instale el sensor y aseegurese lo trabaja correctamente.

- Asegúrese de que los palmos de la interfaz de rastreo a la interfaz exterior del router.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco IDS Director 2.2.3

- Sensor 3.0.5 del Cisco IDS

- Router del ® del Cisco IOS con 12.2.6

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para obtener información adicional sobre los comandos que se utilizan en este documento, use la Command Lookup Tool (solo para clientes registrados).

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa estas configuraciones.

- Luz del router

- Base del router

Luz del router

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Base del router

Current configuration : 2187 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

!--- After you configure shunning, IDS Sensor puts this line in.

ip access-group IDS_FastEthernet0/0_in_1 in

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.64.10.45 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.33

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

!--- After you configure shunning, IDS Sensor puts these lines in.

ip access-list extended IDS_FastEthernet0/0_in

deny ip host 100.100.100.2 any

permit ip host 10.64.10.49 any

permit ip any any

!

snmp-server manager

!

call RSVP-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

house#

Configure el sensor

Complete estos pasos para configurar el sensor.

1. Telnet a 10.64.10.49 con el nombre de usuario raíz y el ataque de contraseña.

2. Ingrese el sysconfig-sensor.

3. Cuando se le pregunte, ingrese la información de la configuración, tal y como se muestra en de este ejemplo.

1 - IP Address: 10.64.10.49

2 - IP Netmask: 255.255.255.224

3 - IP Host Name:  sensor-2

4 - Default Route     10.64.10.33

5 - Network Access Control

64.

10.

6 - Communications Infrastructure

Sensor Host ID: 49

Sensor Organization ID:     900

Sensor Host Name: sensor-2

Sensor Organization Name:   cisco

Sensor IP Address:        10.64.10.49

IDS Manager Host ID: 50

IDS Manager Organization ID:   900

IDS Manager Host Name:        dir3

IDS Manager Organization Name: cisco

IDS Manager IP Address:        10.64.21.50

4. Cuando se le pregunte, salve la configuración y permita que el sensor reinicie.

Agregue el sensor en el director

Complete estos pasos para agregar el sensor en el director.

1. Telnet a 10.64.21.50 con el netrangr y el ataque de contraseña del nombre de usuario.

2. Ingrese el ovw& para poner en marcha el HP OpenView.

3. En el menú principal, seleccione el Security (Seguridad) > Configure (Configurar).

4. En la utilidad de la administración de archivos de configuración, seleccione file > add host, y haga clic después.

5. Éste es un ejemplo de cómo completar la información pedida.

6. Valide la configuración predeterminada para el tipo de máquina, y haga clic después, tal y como se muestra en de este ejemplo.

7. Cambie el registro y evite los minutos, o déjelos como el valor por defecto si los valores son aceptables. Cambie el nombre de la interfaz de red al nombre de su interfaz de rastreo.

En este ejemplo es el "iprb0." que puede ser el "spwr0" o cualquier otra cosa dependiendo del tipo de sensor y cómo usted conecta su sensor.

8. Haga clic después hasta que haya una opción al clic en Finalizar.

Usted ha agregado con éxito el sensor en el director. Del menú principal, usted debe ver el sensor 2, como en este ejemplo.

Configuración que evita para el router del Cisco IOS

Complete estos pasos para configurar evitar para el router del Cisco IOS.

1. En el menú principal, seleccione el Security (Seguridad) > Configure (Configurar).

2. En la utilidad de la administración de archivos de configuración, resalte el sensor 2 y el tecleo doble él.

3. Abra la Administración de dispositivos.

4. Haga clic el Devices (Dispositivos) > Add (Agregar), y ingrese la información tal y como se muestra en de este ejemplo. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).

Telnet y la coincidencia de las contraseñas habilitadas cuál está en el router la “Casa.”

5. Las interfaces del tecleo > Add, ingresan esta información, y hacen clic la AUTORIZACIÓN para continuar.

6. Haga clic Shunning > Add y seleccione sensor-2.cisco como el servidor que evita. Cierre la ventana de la Administración de dispositivos cuando le acaban.

7. Abra la ventana de la detección de intrusos, y haga clic las redes protegidas. Agregue el rango 10.64.10.1 a 10.64.10.254 en la red protegida, tal y como se muestra en de este ejemplo.

8. Haga clic el perfil > la configuración manual.

9. Selecto modifique las firmas > tráfico grande ICMP con un ID de 2151.

10. El tecleo se modifica, cambia la acción de ningunos evitar y del registro, y hace clic la AUTORIZACIÓN para continuar.

11. Elija la inundación de ICMP con un ID de 2152, y el tecleo se modifica. Cambie la acción de ningunos evitar y del registro, y haga clic la AUTORIZACIÓN para continuar.

12. Haga Click en OK para cerrar la ventana de la detección de intrusos.

13. Abra la carpeta de archivos del sistema, y abra la ventana de Daemons.

Aseegurese le haber habilitado estas daemones:

14. Haga Click en OK a continuar, para elegir la versión apenas modificada, y para hacer clic la salvaguardia y después a aplicarse.

La espera para que el sistema le diga el sensor acabado recomenzando los servicios, entonces cierra todas las ventanas para la configuración del director.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- lista de acceso de la demostración - Enumera las declaraciones de comando access-list en la configuración del router. También enumera una cuenta del golpe que indique que la cantidad de veces un elemento se ha correspondido con durante una búsqueda del comando access-list.

- ping - Utilizado para diagnosticar la conectividad de red básica.

Antes de un ataque se inicia

Antes de que se inicie un ataque, publique estos comandos.

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/0_in_1

permit ip host 10.64.10.49 any

permit ip any any (12 matches)

house#

light#ping 10.64.10.45

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.10.45, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

light#

Ponga en marcha el Ataque y evasión

Ponga en marcha su ataque del router “luz” a la víctima “Casa.” Cuando el ACL toma la influencia, se ve el unreachables.

light#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.64.10.45

Repeat count [5]: 1000000

Datagram size [100]: 18000

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 1000000, 18000-byte ICMP Echos to 10.64.10.45, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.

Una vez que el sensor ha detectado el ataque, y se descarga el ACL, y esta salida se visualiza en la “Casa.”

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/0_in_0

permit ip host 10.64.10.49 any

deny ip host 100.100.100.2 any (459 matches)

permit ip any any

El unreachables todavía se ve en la “luz,” tal y como se muestra en de este ejemplo.

Light#ping 10.64.10.45

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.10.45, timeout is 2 seconds:

U.U.U

Success rate is 0 percent (0/5)

Quince minutos más adelante, la “Casa” vuelve a normal, porque el evitar fue fijado a 15 minutos.

House#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/0_in_1

permit ip host 10.64.10.49 any

permit ip any any (12 matches)

house#

La “luz” puede hacer ping la “Casa.”

Light#ping 10.64.10.45

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.10.45, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Página de soporte segura de la prevención de intrusiones de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems