Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cable requerido

Configuración de clavijas del cable módem nulo

Cómo iniciar sesión a través del puerto COM

Información Relacionada

Introducción

Algunas tareas requieren que inicie sesión directamente en un sensor del sistema de detección de intrusiones (IDS)/ sistema de prevención de intrusiones (IPS) de Cisco. Por ejemplo, la inicialización de un sensor IDS/IPS seguro de Cisco requiere que inicie sesión en la CLI y ejecute el comando setup. Otras tareas que requieren que inicie sesión en un sensor IDS de Cisco Secure incluyen cambiar la dirección IP del sensor IDS/IPS de Cisco Secure, la máscara de subred y/o la gateway predeterminada, y solucionar ciertos errores.

Puede iniciar sesión en el sensor IDS/IPS de Cisco Secure mediante uno de estos métodos.

- A través de la consola del sistema (un teclado y un monitor conectados directamente).

- Conecte Telnet al sensor IDS/IPS seguro de Cisco.

- Busque el sensor IDS/IPS seguro de Cisco mediante https.

- Conecte un PC al puerto COM del sensor IDS/IPS de Cisco Secure y utilice un paquete de comunicaciones.

Este documento describe cómo iniciar sesión en Cisco Secure IDS/IPS Sensor usando el último método.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Secure IDS versión 4.x e IPS 5.x y posteriores.

Nota: El mismo cable como se describe en este documento funciona con todas las versiones de sensor de 2.2.0.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Cable requerido

Necesita un cable módem nulo DB-9-to-DB-9 para conectar un PC al puerto COM en el sensor IDS/IPS de Cisco Secure. Este cable se vende como un cable serial LapLink o de transferencia de archivos. Tenga cuidado con los adaptadores/conectores de módem nulo porque no siempre funcionan para esta aplicación. La clavija del cable del módem nulo se proporciona en este documento si desea crear la suya propia. Necesita conectores hembra DB-9 en cada extremo.

Configuración de clavijas del cable módem nulo

De pin o pines

Dirección:

De pin o pines

1 y 6

-- >

4

2

-- >

3

3

-- >

2

4

-- >

1 y 6

5

-- >

5

7

-- >

8

8

-- >

7

Cómo iniciar sesión a través del puerto COM

Complete los siguientes pasos.

1. Mediante el cable módem nulo, conecte el puerto COM apropiado en el PC al puerto COM 1 en el sensor IDS de Cisco Secure.

Aquí se muestra la ubicación del puerto COM 1 en los diferentes modelos Cisco Secure IDS Sensor.

- 4210

- 4215

El sensor 4215 tiene un conector de puerto de consola RJ45. Utilice el cable de consola RJ45 junto con el adaptador DB-9 o DB-25 incluido en el kit de accesorios para establecer una conexión de consola.

- 4220/4230

- 4235/4250

2. Una vez que el PC y Cisco Secure IDS Sensor estén conectados, inicie el software de comunicaciones en el PC. Configure los parámetros del puerto COM en el software de comunicaciones de acuerdo con esta tabla.

Parámetros

Configuración

Bits por segundo

9600

Bits de datos

8

Paridad

Ninguno

Bits de parada

1

Control de flujo

Ninguno

3. Conecte el puerto PC COM al sensor IDS de Cisco Secure mediante el software de comunicaciones. Si su llamada se realiza correctamente, verá un <sensorname> login: mensaje Si es la primera vez que ha iniciado sesión, utilice el nombre de usuario/contraseña predeterminado de cisco/cisco (se le solicita que cambie la contraseña).

Información Relacionada

- Compatibilidad con sensores de la serie Cisco IPS 4200

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems