Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenciones

Backup de la configuración del GUI

Opinión ACS/respaldo del registro

Respaldo de la configuración de ACS del CLI

Información Relacionada

Introducción

Access Control Server (ACS) 5.3/5.2 proporciona varias opciones de copia de seguridad. Este documento proporciona un resumen de estas opciones.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- ACS que funciona con la versión 5.3/5/2

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- ACS que funciona con la versión 5.3/5.2

- ACS configurado con el repositorio

El ACS se divide en dos porciones: Configuración y registro. Ambas piezas se sostienen por separado usando el CLI o el GUI.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Backup de la configuración del GUI

Administración del sistema > operaciones > Administración de sistema distribuido

- Esto permite que usted ejecute un backup inmediato en cualquier caso que usted seleccione.

- Aquí usted tiene la opción de sostener la configuración de ACS, o la configuración de ACS y el ADE-OS.

Administración del sistema > operaciones > backups planificados

- Esto permite que usted programe un respaldo para ocurrir en la hora/la fecha deseadas.

- Aquí usted está sosteniendo solamente la configuración de ACS.

Opinión ACS/respaldo del registro

Esto es accesible vía monitorear Configuration > System las operaciones > la Administración de datos > el retiro y el respaldo. La base de datos que contiene los registros ACS AAA se conoce como la “base de datos de la visión”.

Tres opciones existen:

- Purga de los datos

Esta configuración permite que usted borre los datos de la base de datos de la visión. El valor a seleccionar de la casilla desplegable es número de meses de los datos que usted quisiera mantener la supervisión y señalar la base de datos de la visión.

- Backup de la base de datos completo de la visión ahora

Esto permite que usted ejecute un backup inmediato.

- Backup de la base de datos programado de la visión

Esto permite que usted programe la Fecha y hora de los respaldos ampliados de la vista-base de datos y/o por completo - visión - los backup de la base de datos.

Esta sección de la guía de configuración ACS 5.3 tiene una buena descripción de cómo la purga y los respaldos de los registros AAA trabajan, y en de qué etapas se supone la purgación para ocurrir:

Configurar los datos que purgan y backup de incremento

Respaldo de la configuración de ACS del CLI

El GUI es el ir más probable a ser el lugar en donde usted creará y los Schedule Backup. Sin embargo, si usted quiere funcionar con los comandos backup del CLI, éstos son los comandos que usted puede utilizar.

Nota: La información previó en cada link los detalles de qué se sostiene con cada comando:

Para el respaldo solamente la configuración de ACS, utiliza el comando backup de los acs:

acs backup backup-filename repository repository-name

Para el respaldo la configuración de ACS y ADE los datos OS, utiliza el comando backup:

backup backup-name repository repository-name

Para el respaldo los registros del sistema (no la base de datos de la visión), utiliza el comando de los respaldo-registros:

backup-logs backup-name repository repository-name

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems