Contenido

Introducción

¿Cómo puedo adquirir un archivo de licencia para UCS Director?

¿A quién acudo en busca de ayuda?

¿Cuáles son las licencias que existen para UCS Director y para qué sirven?

¿Puedo instalar una licencia CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR además de mi licencia de evaluación?

¿Puedo instalar dos licencias EVAL o NFR para duplicar la capacidad?

¿Puedo instalar la misma licencia en más de un sistema?

¿Se puede actualizar una licencia de servidor físico (CUIC-PHYSVRBM) a una licencia de servidor completo (CUIC-PHY-SVR)?

¿Puedo combinar CUIC-PHY-SVR con licencias CUIC-PHY-SVR-VR?

¿Necesito una licencia de servidor para cada blade si UCS Director descubre todos los servidores blade de su dominio UCS?

Cómo puedo evitar este mensaje de error: "Error al actualizar la licencia. La licencia perpetua está instalada actualmente en el sistema. No puede agregar una licencia basada en suscripción cuando se instala una licencia perpetua."?

Escenario 1: Cuando no tiene instalada una licencia perpetua y, sin embargo, su intento de agregar una nueva licencia de suscripción falla.

Escenario 2: Cuando ya se ha instalado una licencia perpetua y ahora intenta instalar una licencia de suscripción.

Introducción

Este documento describe las preguntas más frecuentes sobre las licencias de Unified Computing System (UCS) Director. Consulte esta lista para obtener información sobre la versión:

- La mayor parte de la información presente aquí se aplica a la versión 4.1.0.1 y posteriores de UCSD.

- Las licencias instaladas en versiones anteriores se convertirán automáticamente cuando actualice a la versión 4.1.0.1 o posterior.

- Las licencias emitidas para versiones anteriores todavía se pueden instalar en la versión 4.1.0.1 y posteriores y se convertirán automáticamente.

- Para las licencias de suscripción a Enterprise Cloud Suite, se requiere UCSD versión 6.0.0.1 o posterior.

¿Cómo puedo adquirir un archivo de licencia para UCS Director?

UCS Director ahora incluye una licencia de evaluación integrada de 90 días. Las licencias de suscripción o perpetuas se pueden solicitar a través de su canal de ventas normal, ya sea por separado o como parte de un paquete con hardware UCS, o como parte de un paquete de software Enterprise Cloud Suite (ECS). Para cada licencia solicitada, debe recibir una clave de autorización de producto (PAK). Esta PAK se puede utilizar luego en el Portal de registro de licencias de Cisco para generar un archivo de licencia, que puede leer UCS Director.

¿A quién acudo en busca de ayuda?

Para obtener ayuda para adquirir la PAK, consulte a su partner/revendedor o al equipo de cuentas de Cisco. Si tiene una PAK, pero necesita ayuda para activar la PAK, póngase en contacto con licensing@cisco.com o abra un caso con el equipo de Cisco Global Licensing Operations. Si tiene un archivo de licencia (excepto las licencias EVAL o NFR), pero necesita ayuda para instalarlo en UCS Director, abra un caso TAC en Support Case Manager usando las palabras clave UCS Director y Configuration Assistance.

¿Cuáles son las licencias que existen para UCS Director y para qué sirven?

Existen muchas opciones de licencia diferentes para UCS Director, que incluyen la licencia de evaluación de tiempo limitado (consulte ¿Cómo adquiero un archivo de licencia para UCS Director?). Póngase en contacto con su distribuidor, partner o equipo de cuentas de Cisco para saber qué opción se ajusta mejor a sus requisitos.

Tenga en cuenta que la primera licencia instalada en un sistema UCS Director debe ser una licencia BASE como CUIC-BASE-K9 o ELA-CUIC-BASE-K9. Cualquier licencia complementaria se debe instalar después de instalar la licencia base.

¿Puedo instalar una licencia CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR además de mi licencia de evaluación?

No. La licencia de evaluación ya incluye un número fijo de licencias de servidor y esta cantidad no se puede modificar (consulte ¿Cómo adquiero un archivo de licencia para UCS Director?). Para instalar una licencia CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR, primero debe reemplazar la licencia de evaluación por una licencia CUIC-BASE-K9.

¿Puedo instalar dos licencias EVAL o NFR para duplicar la capacidad?

No, las licencias de evaluación y de no reventa no se pueden apilar.

¿Puedo instalar la misma licencia en más de un sistema?

El único escenario en el que se permite esto es cuando se instala la licencia de un sistema UCS Director de producción en un sistema de fases, que se utiliza posteriormente para probar las configuraciones antes de que se implementen en ese sistema de producción. Cuando se implementan varios sistemas de producción, incluso en un escenario de alta disponibilidad (HA), cada sistema UCS Director de producción requiere sus propias licencias.

¿Se puede actualizar una licencia de servidor físico (CUIC-PHYSVRBM) a una licencia de servidor completo (CUIC-PHY-SVR)?

No, un servidor de metal desnudo no se puede actualizar a una licencia de servidor completo.

¿Puedo combinar CUIC-PHY-SVR con licencias CUIC-PHY-SVR-VR?

No, las licencias CUIC-PHY-SVR-VR son licencias de funcionalidad restringida que se incluyen con Cisco ONE Foundation for Compute. No se pueden utilizar en un sistema UCS Director que ya tenga instaladas licencias CUIC-PHY-SVR de funcionalidad completa, y viceversa. Sin embargo, es posible actualizar de las licencias CUIC-PHY-SVR-VR a CUIC-PHY-SVR. Consulte a su partner/revendedor o al equipo de cuentas de Cisco para obtener más información.

¿Necesito una licencia de servidor para cada blade si UCS Director descubre todos los servidores blade de su dominio UCS?

No, a partir de la versión 4.1 de UCS Director, es posible seleccionar qué servidores blade administra UCS Director y cuáles no. Sólo los blades administrados requieren una licencia de servidor.

Cómo puedo evitar este mensaje de error: "Error al actualizar la licencia. La licencia perpetua está instalada actualmente en el sistema. No puede agregar una licencia basada en suscripción cuando se instala una licencia perpetua."?

Escenario 1: Cuando no tiene instalada una licencia perpetua y, sin embargo, su intento de agregar una nueva licencia de suscripción falla.

Una licencia base permanente (CUIC-BASE-K9) también se considera una licencia perpetua y esto causa el error en UCS Director 6.0.0.0 y versiones anteriores. En UCS Director versión 6.0.0.1 y posteriores es posible instalar licencias de suscripción. Actualice y vuelva a aplicar las licencias.

Nota: Todavía no es posible combinar licencias de suscripción y licencias perpetuas (permanentes) con esta versión.

Escenario 2: Cuando ya se ha instalado una licencia perpetua y ahora intenta instalar una licencia de suscripción.

En UCS Director 6.0.0.1 y versiones posteriores es posible instalar licencias de suscripción además de una licencia base perpetua (CUIC-BASE-K9). Tenga en cuenta que sólo la licencia base puede ser perpetua; todavía no se admite la combinación de licencias complementarias perpetuas y de suscripción (como licencias de servidor o licencias de almacenamiento). Si ya dispone de licencias complementarias perpetuas y ya ha comprado licencias de suscripción, consulte a su revendedor o al equipo de cuentas de Cisco para hablar de sus opciones.