Introducción

El Cisco FindIT Kaseya Plugin es un módulo que se instala en el Kaseya Virtual System Administrator (VSA). Integra estrechamente el Cisco FindIT Network Manager con el VSA de Kaseya, lo que permite una gestión centralizada de la red. El complemento permite el acceso a las potentes funciones de gestión de FindIT, incluidas la gestión de acciones, los paneles, la detección de dispositivos, la topología de red, la administración remota de dispositivos, las alertas procesables y el historial de eventos.

La página Alertas de la utilidad basada en Web del complemento Cisco FindIT Kaseya permite crear reglas que utilizan eventos FindIT como disparador para generar alertas Kaseya estándar.

En esta situación, se creará una regla para enviar un mensaje de advertencia para cualquier evento que se produzca en todos los dispositivos y sitios de FindIT para informar al usuario y tomar las medidas necesarias.

Objetivo

Este artículo pretende mostrar cómo crear una regla para establecer niveles de alerta en el Cisco FindIT Kaseya Plugin.

Dispositivos aplicables

- Administrador de redes FindIT

- Buscar sonda de red de IT

Versión del software

- 1.1

Crear regla para establecer niveles de alerta

Paso 1. Inicie un navegador web e introduzca la dirección IP de su servidor VSA Kaseya en la barra de direcciones y, a continuación, haga clic en Enter.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP utilizada es 10.10.0.1

Paso 2. Ingrese las credenciales de inicio de sesión de su cuenta Kaseya en los campos Nombre de usuario y Contraseña proporcionados, y luego haga clic en INICIAR SESIÓN.

Nota: En este ejemplo, kaseya se utiliza como nombre de usuario.

Paso 3. Elija Cisco > Main > Alerts en el Panel de navegación.

Paso 4. En FindIT Alerts (Buscar alertas de TI), haga clic en el botón Crear nueva regla.

Aparecerá la página Crear regla.

Paso 5. En el campo Nombre, introduzca el nombre que desea para la regla.

Nota: En este ejemplo, se ingresa Nivel de advertencia.

Paso 6. En el campo Descripción, introduzca una descripción para la regla.

Nota: En este ejemplo, se ingresa Advertencia o superior.

Paso 7. Haga clic en el menú desplegable Tipo de evento del área Para eventos para elegir el tipo de evento que se aplicará a la regla.

Nota: En este ejemplo, se elige All. Esto significa que la alerta de advertencia se enviará cada vez que se produzca un evento, independientemente de su tipo.

Paso 8. Haga clic en el menú desplegable Event Severity (Gravedad del evento) para seleccionar la gravedad.

Nota: En este ejemplo, se elige Advertencia.

Paso 9. (Opcional) Marque la casilla de verificación Incluir más alto si desea que la regla se aplique también cuando se produzcan eventos con una gravedad mayor que la que ha establecido.

Paso 10. Haga clic en el menú desplegable Dispositivo en el área Dispositivos coincidentes para elegir los dispositivos FindIT donde se aplicará la regla.

Nota: En este ejemplo, se elige All.

Paso 11. Haga clic en el menú desplegable Sitio para elegir el sitio FindIT donde desea aplicar la regla.

Nota: En este ejemplo, se elige All.

Paso 12.Haga clic en el menú desplegable Device Type (Tipo de dispositivo) para filtrar los dispositivos FindIT en los que desea que se aplique la regla en función de su tipo. En este ejemplo, se elige All.

Nota: La sección de acción Elevar se encuentra fuera del límite del alcance, ya que los elementos se relacionan con funciones fuera del complemento, por lo tanto, en el propio VSA de Kaseya.

Paso 13. Haga clic en el botón. Cuando se hayan guardado los parámetros, la tabla que muestra la regla recientemente configurada ahora estará visible en la página FindIT Alerts (Buscar alertas de IT).

Ahora ha creado correctamente una regla para establecer los niveles de alerta en el complemento Cisco FindIT Kaseya.