Objetivos

La página Wireless Statistics (Estadísticas inalámbricas) muestra el total de todos los datos enviados y recibidos en todas las redes inalámbricas. Esta información puede ser útil para la resolución de problemas y para ver qué falló y en qué red.

Este documento explica cómo ver la página Wireless Statistics en el RV110W.

Dispositivos aplicables

- RV110W

Estadísticas inalámbricas

Paso 1. En la utilidad de configuración basada en Web, elija Status > Wireless Statistics. Se abre la página Wireless Statistics.

Paso 2. En el menú desplegable Refresh Rate (Velocidad de actualización), seleccione cuánto tiempo desea que espere el dispositivo antes de actualizar las estadísticas del puerto.

Paso 3. Marque la casilla Mostrar datos estadísticos simplificados para mostrar datos en etiquetas simplificadas. Por ejemplo: kB en lugar de bytes.

Paso 4. Los datos se muestran en la tabla Wireless Statistics (Estadísticas inalámbricas).

- SSID Name (Nombre de SSID): nombre de la red inalámbrica.

- Paquete: el número de paquetes inalámbricos enviados y recibidos.

- Byte: el número de bytes enviados y recibidos.

- Error: el número de errores de paquetes enviados y recibidos.

- Descartado: el número de paquetes enviados y recibidos que se descartaron.

- Multicast: el número de paquetes multicast enviados.

- Colisiones: el número de colisiones de señal en este puerto.

Paso 5. Haga clic en el botón Borrar recuento para borrar todas las estadísticas grabadas.

Paso 6. Click Save.