Objetivo

La configuración WiFi protegida (WPS) es una forma rápida y sencilla de configurar una conexión entre dispositivos habilitados para WPS y una red inalámbrica. Los dispositivos inalámbricos pueden conectarse fácilmente a la red de forma segura con WPS. WPS es útil, ya que reduce el tiempo que un administrador dedica a configurar y configurar la seguridad en las redes de área local inalámbricas.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros WPS en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

Router VPN · CVR100W

Versión del software

•1.0.1.19

Configuración de WPS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Wireless > WPS. Se abre la página WPS:

Paso 2. Haga clic en Editar para cambiar el identificador del conjunto de servicios (SSID) al que se aplican los parámetros WPS. SSID identifica una red inalámbrica. El SSID predeterminado es SSID1.

Nota: Si el botón Edit (Editar) está atenuado, consulte el artículo Configuration of Basic Wireless Settings on the CVR100W VPN Router para activar la radio.

Paso 3. Elija un método WPS. Hay tres opciones disponibles.

· WPS Method 1: esta opción se utiliza si el dispositivo cliente tiene un botón WPS

· Método WPS 2: esta opción se utiliza si el dispositivo cliente tiene un número PIN WPS.

· Método WPS 3: esta opción se utiliza si el dispositivo cliente solicita el número PIN del router VPN CVR100W.

Método WPS 1

Paso 1. Pulse el botón Wi-Fi Protected Setup que se encuentra físicamente en el dispositivo remoto.

Paso 2. Haga clic en el botón WPS de esta página o presione el botón WPS del panel superior del router VPN CVR100W.

Nota: Consulte el artículo Configuración de los parámetros inalámbricos básicos en el router VPN CVR100W para configurar los parámetros inalámbricos básicos en el dispositivo remoto y asociar el SSID al botón WPS.

Consulte el dispositivo cliente o la documentación del dispositivo cliente para obtener más instrucciones sobre la configuración inalámbrica protegida.

Método WPS 2

Paso 1. En el campo Número PIN de WPS, introduzca el número PIN del dispositivo. El PIN se puede obtener del perfil Wi-Fi del dispositivo cliente.

Paso 2. Haga clic en Register.

Consulte el dispositivo cliente o la documentación del dispositivo cliente para obtener más instrucciones sobre la configuración inalámbrica protegida.

Método WPS 3

Paso 1. En el dispositivo cliente, introduzca el número PIN que aparece en el campo PIN del dispositivo.

Nota: El PIN también aparece en la etiqueta de la parte inferior del router VPN CVR100W.

Paso 2. (Opcional) Para obtener un nuevo pin del dispositivo, haga clic en Generar.

Consulte el dispositivo cliente o la documentación del dispositivo cliente para obtener más instrucciones sobre la configuración inalámbrica protegida.

Paso 3. En la lista desplegable Tiempo de vida del PIN, elija la cantidad de tiempo que transcurre antes de que se genere un nuevo PIN.

Estado de configuración Wi-Fi protegida

El estado de la configuración Wi-Fi protegida se muestra en la parte inferior de la página.

· estado de configuración Wi-Fi protegida: indica si se ha configurado el estado de configuración Wi-Fi protegida.

· nombre de red (SSID): muestra el nombre del SSID.

· Security: Muestra el tipo de seguridad de la red inalámbrica.