Objetivo

La configuración de hora establece la fecha y hora actuales del dispositivo. Es importante que el administrador disponga de un tiempo preciso en el dispositivo, ya que ayuda a supervisar el momento en que se produce una falla en el sistema o el momento en que se deben aplicar ciertas reglas. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de tiempo en el router VPN RV315W.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Configuración de hora

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Configuración de hora. Se abre la página System Time:

La hora actual se muestra en el campo Hora actual del sistema. Esto sigue el formato (Año - Mes - Día) (Hora: Minuto). Existen dos formas de establecer la hora en el sistema:

· Dinámicamente: Esto establece la hora del sistema cuando el dispositivo se sincroniza con un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP).

· Manualmente: el administrador configura la hora manualmente en el dispositivo.

Dinámicamente

Un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) es un servidor que tiene acceso a un reloj automático que proporciona una hora precisa para los dispositivos de la red. Los servidores NTP ayudan a sincronizar el tiempo en toda una red, de modo que las funciones programadas en varios dispositivos puedan tener lugar al mismo tiempo.

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Dinámicamente para configurar los ajustes de hora dinámicamente.

Paso 2. En el campo NTP Server 1 (Servidor NTP 1), introduzca el nombre de dominio del servidor NTP desde el que el RV315W recibe la hora.

Paso 3. (Opcional) Para configurar un servidor NTP adicional, introduzca el nombre de dominio de otro servidor NTP en el campo Servidor NTP 2.

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de hora.

Manualmente

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Manually para configurar los ajustes de hora manualmente.

Paso 2. Elija el año de la lista desplegable Año.

Paso 3. Elija el mes de la lista desplegable Mes.

Paso 4. Elija el día de la lista desplegable Día.

Paso 5. Elija la hora de la lista desplegable Hora.

Paso 6. Elija el minuto de la lista desplegable Minuto.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de hora.