Objetivo

Los registros permiten capturar y registrar una variedad de eventos para su revisión. Para los administradores de red, el uso de las instalaciones de registro puede ser una forma sencilla de administrar los estados de red. Estos registros se pueden guardar localmente, guardar en un dispositivo USB, enviar a un servidor syslog o enviar por correo electrónico a una dirección especificada. Los registros se pueden utilizar para notificarle cuándo ocurre un evento de importancia en el RV315W.

En este artículo se explica cómo configurar las instalaciones de registro en el router VPN RV315W.

Los siguientes artículos contienen más información para el registro del sistema en el RV315W.

· Para ver los registros localmente en el RV315W, refiérase al artículo Ver Registros en el RV315W VPN Router.

· Para configurar la configuración del registro para el almacenamiento local, USB, de correo electrónico y syslog; consulte el artículo Configuración de registro en el router VPN RV315W.

· Para configurar los registros de los eventos de firewall, consulte el artículo Registros de firewall del router VPN RV315W.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Instalaciones de registro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Registros > Instalaciones de registro. Se abre la página Instalación de registro:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Enable en el campo Status (Estado). Para utilizar la página de facilidades de registro, el estado debe configurarse en enable.

Nota: Para activar las casillas de verificación de una columna completa, active la casilla de verificación superior de la columna.

Paso 3. Para cada recurso para utilizar registros, marque la casilla de verificación Registro.

· kernel — Un kernel es parte del sistema operativo que permite el acceso a los recursos del sistema.

· sistema: un sistema es un kernel así como las aplicaciones que permiten a los usuarios alterar la configuración del dispositivo.

Paso 4. En la lista desplegable Gravedad, elija la configuración adecuada. Los niveles de seguridad varían en importancia y, una vez que se elige un valor, los niveles superiores se registran en el registro.

· Emergency: Este nivel de gravedad se reserva para los errores que dejan el sistema inutilizable.

Alerta ·: este nivel de gravedad se reserva para los errores que requieren una acción inmediata.

· crítico: este nivel de gravedad se reserva para los errores que son críticos y se deben abordar.

Error ·: este nivel de gravedad se reserva para las condiciones de error.

· Advertencia: este nivel de gravedad está reservado para las condiciones de advertencia.

Notificación ·: este nivel de gravedad se reserva para condiciones normales pero significativas.

Información de ·: este nivel de gravedad se reserva sólo para mensajes informativos.

Depuración ·: este nivel de gravedad se reserva para los mensajes de depuración.

Paso 5. Marque las casillas de verificación deseadas a donde se envían los registros.

· Local: esta opción guarda los registros localmente en el RV315W.

· USB: esta opción guarda los registros en un dispositivo USB.

Notificación de correo electrónico ·: esta opción envía los registros a una dirección de correo electrónico.

· servidor Syslog: esta opción envía los registros a un servidor syslog.

Paso 6. Haga clic en Guardar para aplicar la configuración.