Objetivo

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna direcciones IP dinámicas a los dispositivos de una red. A continuación, libera y renueva estas direcciones a medida que los dispositivos abandonan la red y se vuelven a unir a ella. DHCP permite que un ordenador se una a una red sin una dirección IP preconfigurada y admite direcciones IPv4 e IPv6. La información del servidor DHCP se puede utilizar durante la resolución de problemas para encontrar la dirección IP actual del dispositivo con problemas y realizar cambios para mejorar el servidor.

En este artículo se explica cómo visualizar los detalles del estado del servidor DHCP y la información del cliente en los routers VPN RV016, RV042, RV042G o RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.2.08

Información de estado de DHCP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y seleccione DHCP > DHCP Status. Se abre la página DHCP Status:

El área DHCP Status tiene los siguientes campos para IPv4 e IPv6:

· Servidor DHCP: dirección IP del servidor DHCP.

· IP dinámica utilizada: el número de direcciones IP dinámicas utilizadas.

· Static IP Used (IP estática utilizada): número de direcciones IP estáticas utilizadas. Las direcciones IP estáticas se asignan manualmente al dispositivo y siguen siendo válidas hasta que se desactivan. Las direcciones IP estáticas no son una opción para IPv6.

· DHCP disponible: el número de direcciones IP dinámicas disponibles. Las direcciones IP dinámicas se asignan automáticamente desde un servidor DHCP o un router. Se trata de direcciones temporales que se volverán a utilizar a medida que se agreguen y quiten dispositivos de la red.

· Total: el número total de direcciones IP dinámicas que puede asignar el servidor DHCP.

Paso 2. Haga clic en la ficha deseada del campo Tabla de clientes para ver las tablas de clientes IPv4 e IPv6. La Tabla de clientes muestra la información del cliente DHCP actual:

· Nombre de host de cliente: el nombre asignado a un host de cliente.

· Dirección IP: dirección IP dinámica asignada a un host cliente.

· Dirección MAC (sólo IPv4): muestra la dirección MAC del cliente.

· Tiempo de concesión del cliente: la cantidad de tiempo que un cliente puede conectarse al router con la dirección IP dinámica actual.

Paso 3. (Opcional) Para eliminar un cliente de la tabla IPv4, haga clic en el icono Eliminar. Si se elimina, el cliente se desconecta.

Paso 4. (Opcional) Para obtener el estado DHCP más reciente del router, haga clic en el botón Refresh (Actualizar).