Objetivo

La página Wireless Statistics (Estadísticas inalámbricas) de un router permite al administrador ver el estado de las interfaces y el tráfico que se produce a través de él. Estas estadísticas ayudan al administrador de la red a solucionar los problemas de los dispositivos conectados al router. Un administrador también puede utilizar estas estadísticas para determinar la cantidad de datos y energía que se deben asignar.

La página Wireless Statistics (Estadísticas inalámbricas) también muestra el estado del sistema de distribución inalámbrico (WDS). WDS es un sistema que permite la interconexión inalámbrica de puntos de acceso (AP) en una red. WDS permite ampliar una red inalámbrica utilizando varios puntos de acceso sin necesidad de una red troncal con cables para vincularlos.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver las estadísticas inalámbricas en el router RV130W.

Dispositivos aplicables

- RV130W

Versión del software

- 1.0.3.22

Ver las estadísticas inalámbricas

Ver el tráfico inalámbrico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija Status > Wireless Statistics.

Paso 2. En el menú desplegable Velocidad de actualización, elija un intervalo en el que el router actualizará la página Estadísticas inalámbricas. Las opciones son:

- Sin actualización: la página no se actualizará.

- 15 s: la página se actualizará cada 15 segundos.

- 30 s: la página se actualizará cada 30 segundos.

- 60 s: la página se actualizará cada 60 segundos.

Nota: Para este ejemplo, no se elige Actualizar.

Paso 3. Marque la casilla de verificación Mostrar datos estadísticos simplificados para mostrar las estadísticas y los datos numéricos en un formulario redondeado. La unidad de medida predeterminada es bytes.

La tabla Wireless Statistics (Estadísticas inalámbricas) mostrará la siguiente información:

- SSID Name (Nombre de SSID): el identificador del conjunto de servicios (SSID) o el nombre de la red inalámbrica.

- Paquete: el número de paquetes transmitidos y recibidos en la red.

- Byte: el volumen de bytes transmitidos y recibidos en la red.

- Error: el volumen de errores transmitidos y recibidos en la red.

- Descarte: el volumen de paquetes descartados transmitidos y recibidos en la red.

- Multicast: el volumen de paquetes multicast transmitidos y recibidos en la red.

- Colisiones: el volumen de colisiones en la red.

Paso 4. (Opcional) Haga clic en el botón Clear Count para restablecer todos los valores a cero.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Ahora debería haber visto correctamente las estadísticas inalámbricas del router RV130W.

Ver el estado de WDS

La tabla WDS Status muestra la siguiente información:

- Nombre: el nombre de la interfaz del sistema de distribución inalámbrico (WDS),

- MAC: dirección MAC (Control de acceso a medios) del router WDS remoto.

- Estado: el estado de conexión del WDS.

Nota: En este ejemplo, se omite la dirección MAC.

Ahora debería haber visto correctamente el estado de WDS.