Objetivo

La función Time-Based Port Management de los Cisco 220 Series Smart Plus Switches le permite configurar y administrar el comportamiento de los puertos en su switch en función de la hora programada que haya establecido. Esto incluye el flujo de tramas Jumbo, el comportamiento de los LED del puerto y las operaciones del puerto.

Nota: La función Disable Port LEDs (Desactivar los LED de puerto) permite ahorrar energía consumida por los LED del dispositivo. Debido a que los dispositivos suelen estar en una habitación desocupada, tener estos LED encendidos es un desperdicio de energía. La función permite inhabilitar los LED del puerto para el link, la velocidad y el PoE cuando no sean necesarios, y habilitar los LED si son necesarios para la depuración, la conexión de dispositivos adicionales, etc. En la página Resumen del sistema, los LED que se muestran en las imágenes de la placa del dispositivo no se ven afectados por la desactivación de los LED.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de puerto basados en tiempo en el switch Smart Plus de la serie 220.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx220

Versión del software

- 1.1.0.14

Configuración de la Administración de Puertos Basada en Tiempo

Configuración de puerto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Port Management > Port Settings.

Paso 2. (Opcional) En el área Port Settings , marque la casilla de verificación Enable para Jumbo Frames. Esto permitiría que los puertos soportaran paquetes de hasta 10.000 bytes de tamaño, mucho más grandes en comparación con el tamaño de paquete predeterminado de 1.522 bytes.

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable para los LED de puerto para ahorrar energía consumida por los LED del dispositivo. Esta función permite inhabilitar los LED cuando no son necesarios y habilitarlos si son necesarios, como en situaciones como la depuración y la conexión de dispositivos. Esta función está activada de forma predeterminada.

Nota: Cuando los LED de puerto están desactivados, no muestran el estado del link, la actividad, etc.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 5. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el   icono situado en la parte superior de la página.

Paso 6. En Port Setting Table (Tabla de configuración de puertos), haga clic en el botón de opción del puerto específico que desea modificar y, a continuación, haga clic en Edit (Editar). En este ejemplo, se elige el puerto GE12.

Paso 7. Aparecerá la ventana Edit Port Settings (Editar configuración de puerto). En la lista desplegable Interfaz, asegúrese de que el puerto especificado es el que eligió en el Paso 6. De lo contrario, haga clic en la flecha desplegable y elija el puerto derecho.

Paso 8. Ingrese cualquier nombre de puerto que prefiera en el campo Descripción de puerto. En este ejemplo, se utiliza 1stPort.

Paso 9. Haga clic en un botón de opción para elegir si el puerto debe estar operativo (Arriba) o no operativo (Abajo) cuando se reinicie el switch. El área Estado Operativo muestra si el puerto está actualmente operativo o si está apagado. En este ejemplo, se elige Arriba.

Paso 10. Marque la casilla de verificación Enable en Time Range para establecer la hora para que el puerto esté en estado Up. Si se configura un rango de tiempo, sólo es efectivo cuando el puerto está administrativamente activo.

Paso 11. Haga clic en el enlace Edit para ir a la página Time Range para definir un perfil de rango de tiempo que se aplicará al puerto.

Nota: El área Estado del rango de tiempo operativo muestra si el rango de tiempo está actualmente activo o inactivo.

Paso 12. Aparecerá una ventana emergente en la que se le informará de que la página Rango de tiempo cerrará la ventana actual. Click OK.

A continuación, se le dirigirá a la página Intervalo de tiempo.

Intervalo de tiempo

Paso 13. En Time Range Table (Tabla de intervalos de tiempo), haga clic en el botón Agregar.

Aparecerá la ventana Add Time Range (Agregar intervalo de tiempo).

Paso 14. Introduzca un nombre en el campo Time Range Name. Esto le ayudará a identificar fácilmente el rango de tiempo que ha establecido. En este ejemplo, se utiliza PortUp.

Paso 15. Haga clic en un botón de opción para la hora de inicio absoluta. Las opciones son:

- Inmediato: esta opción aplicará el rango de tiempo establecido inmediatamente.

- Fecha: esta opción le permite establecer una hora específica para el rango de tiempo a partir de la elección del año, el mes y el día, así como la hora y el minuto exactos.

Nota: En este ejemplo, se elige Inmediato. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 16. Haga clic en un botón de opción para la hora de finalización absoluta. Las opciones son:

- Infinita: esta opción establecerá el rango de tiempo que se aplicará en todo momento.

- Fecha: esta opción permite establecer una hora específica para el intervalo de tiempo que finalizará seleccionando el año, el mes y el día, así como la hora y el minuto exactos.

Nota: En este ejemplo, se elige Infinite. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 17. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 18. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el   icono situado en la parte superior de la página.

Paso 19. Vuelva a la ventana Port Settings (Parámetros de puerto) en Port Management (Administración de puertos).

Paso 20. Haga clic en el puerto que ha elegido anteriormente y haga clic en el botón Edit para volver a la ventana Edit Port Settings.

Paso 21. (Opcional) Active la casilla de verificación Enable para la negociación automática. Esto permitiría al puerto anunciar su velocidad de transmisión, modo dúplex y capacidades de control de flujo a otros dispositivos.

Nota: El área Negociación automática operativa muestra el estado actual de negociación automática en el puerto.

Paso 22. (Opcional) Haga clic en un botón de opción para que la Velocidad del puerto administrativo elija la configuración de velocidad del puerto en función del tipo de puerto. Las opciones son:

- 10 millones

- 100 millones

- 1000 millones

Nota: La velocidad del puerto administrativo sólo se puede configurar cuando la negociación automática no está habilitada. En este ejemplo, se elige 100M.

Nota: El área Velocidad del puerto operativo muestra la velocidad del puerto actual que es el resultado de la negociación.

Paso 23. Haga clic en un botón de opción del Modo dúplex administrativo. Las opciones son:

- Completo: esto permitirá que la interfaz admita la transmisión entre el switch y el cliente en ambas direcciones al mismo tiempo.

- Mitad: Esto permitirá que la interfaz admita la transmisión entre el switch y el cliente en una dirección a la vez.

La velocidad del puerto administrativo sólo se puede configurar cuando la negociación automática no está habilitada. En este ejemplo, se elige Full.Nota:

Nota: El área Modo dúplex operativo muestra el modo dúplex actual que es el resultado de la negociación.

Paso 24. Haga clic en un botón de opción de la velocidad de anuncio automático para elegir la función de anuncio que desea anunciar el puerto. Las opciones son:

- Toda la velocidad

- 10 millones

- 100 millones

- 10 millones/100 millones

- 1000 millones

Nota: En este ejemplo, se elige Toda la velocidad. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 25. Haga clic en un botón de opción para que el Dúplex de anuncio automático elija el modo dúplex que anunciará el puerto. Las opciones son:

- Todos los dúplex: se puede aceptar el modo dúplex completo.

- Completo: esto permitirá que la interfaz admita la transmisión entre el switch y el cliente en ambas direcciones al mismo tiempo.

- Mitad: Esto permitirá que la interfaz admita la transmisión entre el switch y el cliente en una dirección a la vez.

Nota: En este ejemplo, se elige Full.

El área Anuncio operativo muestra las capacidades publicadas actualmente en el vecino del puerto para iniciar el proceso de negociación.Nota:

Paso 26. (Opcional) Haga clic en el botón de opción Enable o Disable para Back Pressure. La activación del modo de contrapresión permite que el puerto reduzca la velocidad de recepción de paquetes cuando el switch está congestionado. Inhabilita el puerto remoto, evitando que envíe paquetes bloqueando la señal. Este modo se utiliza junto con el modo semidúplex.

En este ejemplo, se elige Desactivar.Nota:

Paso 27. (Opcional) Haga clic en un botón de opción para el control de flujo en el puerto. Las opciones son:

- Enable: Esto habilitaría el control de flujo en 802.3X.

- Disable: esto desactivaría el control de flujo en 802.3X.

- Negociación automática: esto permitiría la negociación automática del control de flujo en el puerto (sólo cuando se encuentra en modo dúplex completo).

El área Control de flujo actual muestra el estado actual del control de flujo 802.3X.Nota:

Nota: En este ejemplo, se elige Negociación automática.

Paso 28. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 29. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el   icono situado en la parte superior de la página.

Verificar la configuración

Paso 1. Vaya a Administración de puertos > Configuración de puertos.

Paso 2. En Port Setting Table (Tabla de configuración de puertos), verifique la configuración en el puerto que ha modificado para verificar los parámetros.

Ahora debería haber configurado correctamente la Administración de puertos basada en tiempo en su switch.