Objetivo

Cuando el switch se configura con una dirección IP en cualquier VLAN, se liberará la dirección IP de "reserva" en VLAN1 (192.168.1.254).Para preservar la conectividad, antes de asignar una dirección IP a cualquier interfaz VLAN, asegúrese de que la VLAN de administración tenga una dirección IP asignada primero. La dirección IP se puede obtener a través de un servidor DHCP o se puede asignar estáticamente a la interfaz VLAN. Este artículo le proporciona una solución alternativa para la asignación de IP de VLAN.

Dispositivos aplicables

- 250 Series Switches

Versión del software

- 2.5.0.83

Habilitación de SSH y Confirmación del Estado del Switch

Si no es la primera vez que inicia el switch, vaya directamente al paso 3.

Paso 1. Encienda el nuevo switch e inicie sesión en el switch a través del navegador web usando el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.

Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados en el primer arranque son cisco/cisco.

Paso 2. Cambie el nombre de usuario y la contraseña predeterminados. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 3. Una vez abierto el menú principal, haga clic en Seguridad > Servicios TCP/UDP. Una vez que esta página carga habilitar SSH en el switch. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 4. Inicie sesión en el switch a través de SSH, elegimos utilizar Putty.

Nota: Para saber cómo acceder a un switch SMB a través de SSH o Telnet, haga clic aquí.

Paso 5. Para mostrar los detalles del firmware y confirmar si el switch se actualiza a la última versión de firmware disponible, introduzca el siguiente comando.

switch20abd3#show version

Nota: Se recomienda utilizar el firmware más reciente del switch. Para descargar el firmware más reciente, haga clic aquí.

Paso 6. Para mostrar información sobre la configuración de VLAN del switch, ingrese el siguiente comando:

switch20abd3#show vlan

Paso 7. Para mostrar información sobre la interfaz IP, introduzca lo siguiente:

switch20abd3#show IP interface

Con el comando mencionado anteriormente, puede ver la configuración de dirección IP actual en las interfaces y decidir si asignar una nueva IP en la nueva interfaz VLAN.

Ejemplo: Creación de la VLAN y Asignación de la Dirección IP

Nota: El siguiente es un ejemplo de los pasos de pérdida de sesión SSH. Cuando ingrese el último comando, perderá el acceso al switch porque VLAN1 no tendrá una dirección IP y todos los puertos del switch aún están asignados a VLAN1.

Para saltar directamente a los pasos de la solución alternativa, haga clic aquí.

Paso 8. Desde el modo EXEC privilegiado del switch, ingrese el modo de configuración global ingresando el siguiente comando:

switch20abd3#configure terminal

Paso 9. Para configurar la VLAN 2 en el switch, introduzca lo siguiente:

switch201bd3 (config) #vlan 2

Paso 10. Para administrar la interfaz VLAN 2, introduzca lo siguiente:

switch201bd3 (config) #interface vlan 2

Paso 11. Para configurar la IP en la interfaz VLAN 2, introduzca lo siguiente:

switch201bd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Solución alternativa: Prevención de la pérdida de la sesión SSH

Al asignar una dirección IP estática a la interfaz VLAN 1, se conserva la conexión SSH cuando se asignan direcciones IP a las VLAN 2, 3, 4, etc.

Para evitar perder la conexión de VLAN 1 mientras asigna la IP en una interfaz VLAN diferente, puede realizar lo siguiente:

Paso 1. Ingrese los siguientes comandos en secuencia para establecer la dirección IP estática en la VLAN 1.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #interface vlan 1

Switch20abd3 (config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Nota: a partir de este momento, podrá asignar direcciones IP a voluntad.

Paso 2. Aplique el comando mencionado a continuación para crear una VLAN 2 y asignar una IP sobre eso.

Switch20abd3#configure terminal

Switch20abd3 (config) #vlan 2

Switch20abd3 (config) #interface gi2

Switch20abd3 (config-if) #switchport mode access

Switch20abd3 (config-if) #switchport access vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #exit

Switch20abd3 (config) #interface vlan 2

Switch20abd3 (config-if) #ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Nota: En el ejemplo anterior, si estaba conectado al switch a través de gi2, perdería la conexión.

Paso 3. (Opcional) Ahora puede verificar la dirección IP y VLAN del switch mediante los siguientes comandos.

Switch20abd3#show vlan

Switch20abd3#show ip interface

Conclusión

Ahora ha asignado correctamente una IP en otra interfaz VLAN sin perder la conexión a VLAN1. Será útil asignar una IP estática en la interfaz VLAN 1 del switch para fines de administración.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco