Objetivo

Este documento muestra cómo habilitar la sonda FindIT integrada en los switches de las series Sx350 y Sx550.

Introducción

La aplicación FindIT Network Management es una aplicación que detecta automáticamente una red y permite al administrador de red configurar y supervisar todos los dispositivos de Cisco compatibles, como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos de Cisco. También notifica al administrador cualquier actualización de firmware disponible o cualquier dispositivo que ya no esté en garantía o cubierto por un contrato de soporte. FindIT Network Manager es una aplicación distribuida que consta de dos componentes o interfaces independientes:

·       Se instala un administrador de red FindIT de una sola instancia en una ubicación conveniente de la red. Cada sonda está asociada a un jefe.

·       BuscarSonda de red de TI. Se instala una instancia de la sonda de red FindIT en cada sitio de la red. La sonda realiza el descubrimiento de la red y se comunica directamente con cada dispositivo de Cisco.

Desde la interfaz del administrador, puede obtener una vista de alto nivel del estado de todos los sitios de la red y conectarse a la sonda instalada en un sitio determinado cuando desee ver información detallada para ese sitio. La sonda también permite la funcionalidad del administrador para los dispositivos conectados a la red local.

Dispositivos aplicables

·        Sx350

·        Sx550

Versión del software

·        2.4.5.53

Habilitación de la Sonda FindIT integrada

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web del switch.

Nota: Para esta demostración, utilizaremos el SG550X-24 para habilitar la sonda FindIT.

Paso 2. Vaya a Administration > FindIT Network Probe Settings.

Paso 3. Marque la casilla de verificación Enable en el campo FindIT Network Probe Operation. Esto habilitará la sonda de red FindIT.

El campo FindIT Network Probe Status mostrará el estado de la sonda FindIT Network.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros en la configuración en ejecución.

Nota: Después de un breve retraso, puede ver el cambio FindIT Network Probe Status de Inactivo a Activo.

Ahora debería haber activado correctamente la sonda de red FindIT.

Acceso a la sonda FindIT integrada

Paso 1. Haga clic en el icono FindIT en la esquina superior derecha de la interfaz gráfica de usuario (GUI) para acceder a la sonda de red FindIT.

Paso 2. (Opcional) Otra forma de acceder a la sonda de red FindIT es ingresar la dirección IP del switch en la barra de localizador uniforme de recursos (URL) con https:// antes de la dirección IP del switch y :4443 después de la dirección IP del switch. Para esta demostración, entramos en https://192.168.1.113:4443. A continuación, presione Enter en el teclado. Debería redirigirle a la página FindIT Network Probe (Encuesta de red de IT).

Nota: Debe haber iniciado sesión en el switch para que esto funcione, de lo contrario, lo llevará a la página de inicio de sesión para que inicie sesión. Si se produce un error de certificado, continúe en la página web.

Debería haber accedido correctamente a la sonda de red FindIT integrada en los switches de las series Sx350 y Sx550.

A continuación se puede acceder a algunos artículos adicionales relacionados con la sonda de red FindIT:

·       Preguntas frecuentes sobre Cisco FindIT Network Management

·       Administración de grupos de dispositivos en FindIT Network Probe

·       Configure los Puertos de Switch desde la Administración de Puertos Usando la Sonda de Red Cisco FindIT

·       Asociar una sonda de red FindIT al administrador de red FindIT

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco