Objetivo

Las etiquetas se utilizan para identificar los dispositivos del sistema de aplicación de red inteligente (SNA) por atributos o por nombres definidos por el usuario. Las etiquetas se utilizan para seleccionar rápidamente varios elementos buscando una etiqueta específica. Por ejemplo, si busca todos los dispositivos telefónicos de la red, siempre y cuando cada uno de ellos esté etiquetado correctamente, todos aparecerán cuando introduzca Teléfono en la barra de búsqueda.

Hay dos tipos de etiquetas en SNA:

- Etiquetas integradas: se aplican automáticamente a los dispositivos en función de la información recopilada por cualquier protocolo de detección.

- Etiquetas definidas por el usuario: son etiquetas que se agregan y definen manualmente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear y agregar una etiqueta definida por el usuario para varios dispositivos al mismo tiempo en el SNA.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Nota: Los dispositivos de la serie Sx250 pueden proporcionar información SNA cuando se conectan a la red, pero SNA no se puede iniciar desde estos dispositivos.

Versión del software

- 2.2.5.68

Administrar una etiqueta definida por el usuario

Crear una etiqueta definida por el usuario

Paso 1. Inicie la sesión SNA. Para obtener instrucciones, haga clic aquí.

Paso 2. Haga clic en cualquier dispositivo en el mapa de topología.

Nota: En este ejemplo, se hace clic en un switch.

Paso 3. En el panel derecho bajo TAGS, haga clic en el campo Add tag name e ingrese un nombre para la nueva etiqueta.

Nota: En este ejemplo, se utiliza LabDevice.

Paso 4. Haga clic en ADD+.

Se ha creado la nueva etiqueta.

Paso 5. Haga clic en Guardar cambios en la parte superior de la página para guardar los parámetros.

Agregar una etiqueta a varios dispositivos

Paso 1. Inicie la sesión SNA.

Paso 2. Mantenga pulsada la tecla Control en el teclado y haga clic en varios dispositivos en los que desee agregar una etiqueta en el mapa de topología.

Nota: En este ejemplo, se eligen los tres switches.

Paso 3. En el panel superior derecho, verifique que el número de dispositivos seleccionados sea correcto.

Paso 4. En TAGS, haga clic en el campo Add tag name y elija la etiqueta que desea agregar a los dispositivos que ha seleccionado en el Paso 2.

Nota: En este ejemplo, se elige la etiqueta LabDevice.

Aparecerá la etiqueta adicional para los dispositivos.

Cuando busque dispositivos bajo esta etiqueta específica, los dispositivos se incluirán en la lista de resultados.

Paso 5. (Opcional) Para eliminar una etiqueta, pase el ratón sobre la etiqueta que desea eliminar y haga clic en la X junto al nombre de la etiqueta.

Ahora debería haber creado y agregado correctamente una etiqueta definida por el usuario para varios dispositivos en el SNA.