Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

12 de junio de 2017

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

Descripción de problemas

En casos excepcionales, la pantalla de voltaje de los puertos conectados a un dispositivo alimentado (PD) es inferior a la tensión real que el equipo de fuente de alimentación (PSE) suministra a la PD.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.66 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.