Fecha identificada

19 de enero de 2016

Fecha de resolución

14 de junio de 2016

Producto afectado

Modelo

Versión del firmware

Entrada fija

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Descripción de problemas

La ID de red de área local virtual de puerto (PVID) se habilita en una interfaz cuando su tipo de pertenencia se establece en Prohibido a través de la utilidad basada en web del switch. La funcionalidad de la interfaz no se ve afectada y el puerto sigue bloqueando el tráfico para la red de área local virtual (VLAN) relevante.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.2.0.63 del firmware. Para actualizar, haga clic aquí para obtener instrucciones.