Table Of Contents

- Objetivo

- Dispositivos aplicables

- Versión del software

- Fast Link Failover

- Topología de la pila

- Conmutación por error de link

- Conclusión

Objetivo

Fast Stack Link Failover, o Fast Link Failover, es un proceso diseñado para reducir la duración de la pérdida de paquetes de datos cuando uno de los puertos de pila falla. Este proceso sólo se soporta en una topología de anillo ya que una pila puede seguir funcionando incluso si falla un link en la topología.

El objetivo de este documento es comprender el proceso de conmutación por fallas de link rápido en los switches gestionados de las series SG550XG y SG350XG.

Para ver una demostración completa de Fast Link Failover, vea el siguiente video:

Dispositivos aplicables

- SG550XG

- SG350XG

Versión del software

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

Fast Link Failover

Topología de la pila

Suponga que tenemos 4 unidades en una pila, lo que da como resultado una topología de anillo. Por lo tanto, la unidad 1 puede enviar tráfico a la unidad 2 o a la unidad 4. Si se supone que la unidad 1 debe enviar tráfico a la unidad 3, el tráfico se puede rutear de dos maneras: unidad 1 a unidad 2 a unidad 3, o unidad 1 a unidad 4 a unidad 3.

Conmutación por error de link

Por lo tanto, si el link entre las unidades 1 y 2 falla, la unidad 1 puede enviar tráfico a la unidad 3 a través de la unidad 4, y viceversa. Hasta que se recupere la topología de la pila, la unidad de la pila devuelve en bucle los paquetes que se supone se envían a través de su puerto de apilamiento fallido y transmite los paquetes de retorno en loop a través de su puerto de apilamiento restante a su destino.

Conclusión

Fast Link Failover es una función que permite minimizar la pérdida de paquetes de datos cuando falla uno de los puertos de pila. Hasta que se recupere la topología de la pila, los paquetes se vuelven a ingresar en loop a través del puerto de apilamiento restante al destino, lo que resulta en un failover de link rápido.