Objetivos

Los switches gestionados serie 200/300 ofrecen la opción de ver y configurar las estadísticas de cola de QoS. Puede ver las estadísticas de QoS de una interfaz determinada o de todas las interfaces del switch para administrar las estadísticas de cola de QoS y supervisar el rendimiento de QoS en una interfaz determinada. En este artículo se explica cómo configurar las estadísticas de cola de QoS en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de estadísticas de cola de QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Estadísticas de QoS > Estadísticas de colas. Se abre la página Estadísticas de Cola:

Paso 2. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Frecuencia de Actualización para actualizar las estadísticas en la página Estadísticas de Cola:

· Sin actualización: no actualiza las estadísticas.

· 15 seg.: actualiza las estadísticas cada 15 segundos.

· 30 seg.: actualiza las estadísticas cada 30 segundos.

· 60 seg.: actualiza las estadísticas cada 60 segundos.

Paso 3. Haga clic en el botón Agregar para recopilar estadísticas de un puerto específico. Aparecerá la ventana Agregar Estadísticas de Cola.

Paso 4. Haga clic en uno de los botones de radio disponibles en el campo Conjunto de contadores para elegir un conjunto de contadores:

· Set 1: Esta opción muestra las estadísticas de las interfaces con colas con una precedencia de descarte alta y que forman parte del Set 1.

· Set 2: Esta opción muestra las estadísticas de las interfaces con colas con precedencia de descarte baja y que forman parte del Set 2.

Paso 5. Haga clic en una de las opciones disponibles en el campo Interfaz para elegir de qué interfaz desea recopilar las estadísticas:

· Puerto: esta opción le permite elegir un puerto específico de la lista desplegable Puerto.

· Todos los puertos: esta opción muestra las estadísticas de todas las interfaces.

Paso 6. Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Cola para elegir las estadísticas de cola que desea mostrar:

· 1: esta opción muestra las estadísticas de la cola 1.

· 2: esta opción muestra estadísticas de la cola 2.

· 3: esta opción muestra estadísticas de la cola 3.

· 4: esta opción muestra estadísticas de la cola 4.

· Todos: esta opción muestra todas las estadísticas de cola.

Nota: Consulte el artículo Configuración de la calidad de servicio (QoS) en los switches gestionados de la serie 200/300 para obtener más información sobre las colas de QoS.

Paso 7 Haga clic en uno de los botones de opción disponibles en el campo Drop Precedence (Precedencia de descarte) para indicar la probabilidad de descarte:

· Bajo: Muestra estadísticas de paquetes con una velocidad de descarte baja.

· Alto: Muestra estadísticas de paquetes con una alta velocidad de descarte.

· Todos: muestra todas las estadísticas de precedencia de descarte.

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar su configuración.

La siguiente imagen muestra los cambios después de la configuración.

Paso 9. (Opcional) Para suprimir una estadística de cola, active la casilla de control de la estadística que desea suprimir y haga clic en Suprimir.

Paso 10. (Opcional) Para borrar la información estadística de cada estadística de cola configurada, haga clic en Borrar contadores.