Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar una dirección IPv4 para tener acceso administrativo a los switches gestionados de la serie 200. Con esta dirección IPv4 configurada, puede tener acceso al switch para realizar diferentes tareas administrativas, ya sea a través de TELNET o a través de la utilidad de configuración web.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de la interfaz IPv4 dinámica

En esta sección se explica cómo habilitar las direcciones dinámicas IPv4 en la serie 200 administrada.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv4 Interface. Se abre la página IPv4 Interface:

Paso 2. Elija la VLAN de administración utilizada para acceder al switch a través de TELNET o de la utilidad de configuración web en la lista desplegable VLAN de administración.

Paso 3. Haga clic en Dynamic en el campo IP Address Type (Tipo de dirección IP) para permitir que el switch asigne direcciones IP dinámicamente.

Paso 4. (Opcional) En el campo Renovar dirección IP ahora, para obtener una nueva dirección IP, marque la casilla de verificación Renovar dirección IP ahora.

Paso 5. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Configuración de la interfaz IPv4 estática

Esta sección explica cómo configurar direcciones IP estáticas en los switches administrados de la serie 200.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv4 Interface. Se abre la página IPv4 Interface:

Paso 2. Elija la VLAN de administración utilizada para acceder al switch a través de TELNET o de la utilidad de configuración web en la lista desplegable VLAN de administración.

Paso 3. Haga clic en Static para configurar las direcciones IPv4 estáticas en el campo IP Address Type (Tipo de dirección IP).

Paso 4. Introduzca la dirección IPv4 que desee en el campo IP Address (Dirección IP).

Paso 5. Haga clic en el botón de opción de una de las opciones disponibles en el campo Máscara para introducir la dirección de máscara de subred:

· Máscara de red: Permite introducir la máscara de subred que corresponde a la dirección IP introducida en el paso 4.

· Longitud del prefijo: permite introducir la máscara de subred de la dirección IP introducida en el paso 4 en formato de prefijo.

Paso 6.  Haga clic en el botón de opción de una de las opciones disponibles para definir la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada en el campo Administrative Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada administrativa):

· Definido por el usuario: permite configurar un gateway predeterminado. Introduzca la dirección IP correcta en el campo adyacente.

· None (Ninguno): haga clic en esta opción si no se ha configurado ninguna puerta de enlace predeterminada.

Nota: El campo Operational Default Gateway (Gateway predeterminada operativa) muestra la dirección IP de la gateway predeterminada actual.

Paso 7. Haga clic en Apply para guardar la configuración.