Objetivo

De forma predeterminada, un switch gestionado serie 200/300 se puede configurar a través de la utilidad de configuración y mediante un navegador web. La conectividad entre el administrador y el switch no está cifrada. Puede activar el servicio de protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) que funciona con el protocolo de capa de conexión segura (SSL) para ofrecer al administrador una conexión de navegador web más segura con la utilidad de configuración del switch. En este artículo se explica cómo activar el servicio HTTPS en los switches gestionados de la serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Habilitar servicio HTTPS

Paso 1.Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > TCP/UDP Services. Se abre la página TCP/UDP Services:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Servicio HTTPS para habilitar el acceso de la interfaz gráfica de usuario a través de SSL.

Paso 3. Haga clic en Apply para habilitar inmediatamente el servicio HTTPS.