Objetivo

La tabla de direcciones dinámicas contiene todas las direcciones MAC que se obtienen del tráfico entrante al switch. Si la dirección de destino para un tráfico entrante se encuentra en la base de datos, el paquete se envía directamente a su puerto en lugar de a todos los puertos. Esta tabla no puede contener todas las direcciones MAC, por lo tanto, para mantener la tabla, se elimina una dirección si no hay tráfico recibido de una dirección MAC dinámica durante un período de tiempo específico. Este tiempo se denomina Tiempo de envejecimiento.

En este artículo se explica cómo establecer el tiempo de antigüedad en los switches gestionados serie 200/300.

Dispositivos aplicables

· Switches gestionados serie SF/SG 200 y SF/SG 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración del tiempo de caducidad dinámica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija MAC Address Tables > Dynamic Address Settings. Se abre la página Dynamic Address Settings:

Paso 2. En el campo Tiempo de caducidad, introduzca el tiempo en segundos que se utilizará para calcular el tiempo de caducidad. El tiempo de caducidad se situará entre el valor introducido y el doble de ese valor menos 1. Si ha introducido 200 segundos, el tiempo de caducidad estará comprendido entre 200 y 399 segundos.

Paso 3. Haga clic en Apply para guardar la configuración.