Objetivo

802.1X es un estándar IEEE para el control de acceso a la red (PNAC) basado en puertos. Proporciona un método de autenticación a los dispositivos que están conectados a los puertos. El estándar 802.1X consta de tres partes. El usuario o cliente, llamado suplicante, que desea ser autenticado; el servidor que realiza la autenticación; y el dispositivo en el medio llamado autenticador. Los rangos de tiempo se utilizan para definir un período de tiempo en el que 802.1x está activo en los puertos habilitados para 802.1x. Esto puede ser útil para limitar el acceso a una red en determinados momentos. Por ejemplo, un administrador de red podría limitar el acceso a la red de la oficina únicamente a horas laborables. El switch de la serie 300 admite hasta 20 intervalos de tiempo absolutos.

Para que un rango de tiempo tenga efecto, debe estar enlazado a un puerto a través de la página Autenticación de Puerto. Refiérase al artículo Configuración de Autenticación de Puerto 802.1X en Switches Gestionados 200/300 Series para obtener más información.

En este artículo se explica cómo configurar intervalos de tiempo absolutos y recurrentes en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración del rango de tiempo absoluto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > 802.1X > Time Range. Se abre la página Rango de tiempo:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparecerá la ventana Agregar rango de tiempo.

Paso 3. Introduzca el nombre del intervalo de tiempo en el campo Nombre del intervalo de tiempo.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la hora de inicio deseada en el campo Hora de inicio absoluta.

· Inmediato: el rango de tiempo comienza desde el momento en que se crea.

Fecha y hora ·: seleccione la hora de inicio en la lista desplegable.

Paso 5.Haga clic en el botón de opción que corresponda a la hora de finalización deseada en el campo Hora de finalización absoluta.

· Infinito: el rango de tiempo es infinito y nunca termina.

Fecha y hora ·: seleccione la hora de finalización en la lista desplegable.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Se crea el intervalo de tiempo.

Paso 7. Para editar un intervalo de tiempo, active la casilla de verificación del intervalo de tiempo que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 8. Para eliminar un intervalo de tiempo, active la casilla de verificación del intervalo de tiempo que desea eliminar y haga clic en Eliminar.

Configuración del rango recurrente

Un rango de tiempo recurrente es un rango de tiempo configurado junto con un rango de tiempo absoluto. Se utiliza para definir más a fondo cuándo 802.1x está activo en un puerto habilitado para 802.1x. Un puerto sólo se considera activo si se han cumplido los rangos de tiempo absolutos y recurrentes.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Security > 802.1X > Recurring Range. Se abre la página Intervalo recurrente:

Paso 2. En la lista desplegable Nombre de intervalo de tiempo es igual a, elija el intervalo de tiempo absoluto deseado al que desea aplicar un intervalo recurrente.

Paso 3. Haga clic en Ir. Se muestran los intervalos recurrentes que se han aplicado al intervalo de tiempo especificado.

Paso 4. Haga clic en Add (Agregar). Aparecerá la ventana Agregar rango recurrente.

Paso 5. En la lista desplegable Nombre del rango de tiempo, elija el rango de tiempo al que se aplicará el rango periódico.

Paso 6. Configure la hora de inicio del intervalo recurrente desde la lista desplegable Día de la semana y Hora en el campo Hora de inicio recurrente.

Paso 7. Configure la hora de finalización del intervalo recurrente desde la lista desplegable Día de la semana y Hora en el campo Hora de finalización recurrente.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). El intervalo recurrente se agrega al intervalo de tiempo.

Paso 9. Para eliminar un intervalo recurrente, active la casilla de verificación del intervalo periódico que desea eliminar y haga clic en Eliminar.