Objetivo

SNMP es un protocolo utilizado para administrar los dispositivos de red. Los derechos de acceso en SNMPv1 y SNMPv2 se administran mediante la definición de comunidades. Un nombre de comunidad SNMP es una clave compartida entre la estación de administración SNMP y el dispositivo. En este artículo se explica cómo configurar las comunidades SNMP en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

Switches gestionados · SF/SG serie 300

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de Comunidades SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Communities. Se abre la página Comunidades SNMP:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparecerá la ventana Agregar comunidades.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción deseado para elegir la estación de administración SNMP adecuada.

· Todos: cualquier dispositivo IP puede acceder a la comunidad SNMP.

· definido por el usuario: la dirección IP de la estación de administración puede acceder a la comunidad SNMP.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción de una versión IP en el campo IP Version (Versión IP). Las opciones disponibles son:

· Versión 6: esta opción le permite introducir una dirección IPv6.

· Versión 4: esta opción le permite introducir una dirección IPv4.

Nota: El botón de opción IPv6 sólo está disponible si se ha configurado una dirección IPv6 en el switch.

Paso 5. Si eligió la versión 6 como la versión de la dirección IP en el paso 4, en el campo IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6), haga clic en el tipo de dirección IPv6. Las opciones disponibles son:

· Link Local: Dirección IPv6 que sólo identifica hosts en un único link de red.

· Global: dirección IPv6 accesible desde otras redes.

Paso 6. Si ha seleccionado Link Local como tipo de dirección IPv6, en la lista desplegable Link Local Interface (Interfaz local de enlace), elija la interfaz adecuada.

Paso 7. Introduzca la dirección IP de la estación de administración SNMP en el campo IP Address (Dirección IP) si se elige User Defined (Definido por el usuario) en el paso 3.

Paso 8. Introduzca el nombre de comunidad utilizado para autenticar la estación de administración en el dispositivo en el campo Cadena de comunidad.

Paso 9. Haga clic en el botón de opción deseado para elegir el modo de comunidad adecuado:

· básico: en este modo no hay conexión con ningún grupo. Los derechos de acceso de una comunidad se pueden configurar con Read Only (Sólo lectura), Read Write (Escritura de lectura) o SNMP Admin.

· Advanced: en este modo, los derechos de acceso de una comunidad son definidos por un grupo.

Nota: Para obtener más información sobre los grupos SNMP, refiérase al artículo Configuración de Grupo SNMP (Simple Network Management Protocol) en un Switch Administrado de la Serie 300.

Paso 10. Si selecciona Comunidad de modo básico en el paso 9, haga clic en el botón de opción deseado para elegir el modo de acceso adecuado:

· Sólo lectura: los usuarios sólo pueden leer.

· Lectura y escritura: el usuario puede leer y escribir.

· SNMP Admin: todos los usuarios tienen acceso a la configuración de todos los dispositivos y pueden editar la comunidad.

Paso 11. (Opcional) Marque View Name para ver la colección de subárboles de Management Information Base (MIB) cuyo acceso se concede si selecciona Basic Mode en el Paso 9.

Nota: Para obtener más información sobre las vistas SNMP, refiérase al artículo Configuración de Grupo SNMP (Simple Network Management Protocol) en un Switch Administrado de la Serie 300.

Paso 12. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Paso 13. (Opcional) Para editar una comunidad, active la casilla de verificación de la comunidad que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 14. (Opcional) Para eliminar una comunidad, active la casilla de verificación de la comunidad que desea eliminar y haga clic en Eliminar.