Objetivo

Las VLAN permiten segmentar lógicamente una LAN en diferentes dominios de broadcast. En los escenarios donde los datos confidenciales se pueden difundir en una red, se pueden crear VLAN para mejorar la seguridad mediante la designación de una transmisión a una VLAN específica. Sólo los usuarios que pertenecen a una VLAN pueden acceder y manipular los datos en esa VLAN. Las VLAN también se pueden utilizar para mejorar el rendimiento al reducir la necesidad de enviar difusiones y multidifusión a destinos innecesarios.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar una VLAN básica a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) en los switches gestionados serie 300 y 500.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Serie Sx300 | 1.4.7.0 (Descargar la última)

- Serie Sx500 | 1.4.7.0 (Descargar la última)

Configuración básica de VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos (CLI) del conmutador.

Creación de una VLAN

Paso 1. Ingrese los siguientes comandos para crear una VLAN:

Comando

Propósito

config

Ingrese al modo de configuración.

vlan database

Ingrese al modo de base de datos de VLAN.

vlan

Cree una nueva VLAN con un ID especificado.

end

Salga del modo de configuración.

La siguiente captura de pantalla muestra los pasos necesarios para crear una VLAN con un ID de 200.

Paso 2. (Opcional) Ingrese el siguiente comando para mostrar la información de VLAN:

Comando

Propósito

show vlan

Mostrar información de VLAN.

La tabla de información de VLAN variará en función del tipo de switch que esté utilizando. Por ejemplo, los switches tipo SF pueden tener un Nota:campo Tipo y Autorización en lugar de un campo Creadores. El campo Ports también variará, ya que los diferentes switches tienen diferentes tipos de puertos y esquemas de numeración.

Se muestra la VLAN creada:

VLAN 1 es la VLAN predeterminada, que de forma predeterminada incluye todos los puertos posibles en el switch. Los puertos numerados conNota: gi son Gigabit Ethernet (enlaces individuales). Los puertos numerados con fa son Fast Ethernet (links individuales). Los puertos numerados con Po son canales de puerto (un grupo de links Ethernet).

Asignación de un Puerto a una VLAN

Una vez creadas las VLAN, debe asignar los puertos a la VLAN adecuada. Puede configurar los puertos mediante el comando switchport y especificar si el puerto debe estar en el modo access o trunk.

Los modos de puerto se definen de la siguiente manera:

Acceso ·: se supone que las tramas recibidas en la interfaz no tienen una etiqueta VLAN y se asignan a la VLAN indicada por el comando. Los puertos de acceso se utilizan principalmente para los hosts y sólo pueden transportar tráfico para una sola VLAN.

· Trunk: se supone que las tramas recibidas en la interfaz tienen etiquetas VLAN. Los puertos troncales son para links entre switches u otros dispositivos de red y son capaces de transportar tráfico para varias VLAN.

De forma predeterminada, todas las interfaces están en modo troncal, lo que significa que pueden transportar tráfico para todas las VLAN.Nota:

Paso 1. Ingrese los siguientes comandos para configurar un puerto de acceso:

Comando

Propósito

conf t

Ingrese al modo de configuración.

int

Ingrese el modo de configuración de la interfaz para el número de puerto especificado. Los canales de puerto, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet son válidos.

switchport mode access

Establece la interfaz como una interfaz Ethernet de una sola VLAN sin etiqueta y sin conexión troncal. Un puerto de acceso puede transportar tráfico en una sola VLAN.

switchport access vlan

Especifica la VLAN para la que este puerto de acceso transportará tráfico.

no shut

Encienda (active) el puerto.

end

Salga del modo de configuración.

La siguiente captura de pantalla muestra los pasos necesarios para configurar el puerto Gigabit Ethernet (gi2) como puerto de acceso y asignarlo a VLAN 200.

Paso 2. (Opcional) Ingrese el comando show vlan para ver su puerto asignado.

Paso 3. Ingrese los siguientes comandos para configurar un puerto troncal y especifique que sólo se permiten ciertas VLAN en el troncal especificado:

Comando

Propósito

conf t

Ingrese al modo de configuración.

int

Ingrese el modo de configuración de la interfaz para el número de puerto especificado. Los canales de puerto, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet son válidos.

switchport mode trunk

Haga que el número de puerto especificado conozca todas las VLAN.

switchport trunk allowed vlan add

Hace que el puerto sea un miembro en el ID de VLAN especificado y le da una Regla de Salida: Etiquetado. Esto significa que los paquetes se etiquetan con el ID de VLAN cuando dejan este puerto en el dispositivo.

no shut

Encienda (active) el puerto.

end

Salga del modo de configuración.

En el modo trunk, todas las VLAN se permiten de forma predeterminada. El uso del comando Nota:switchport trunk allowed vlan add le permite configurar las VLAN permitidas en el tronco.

La siguiente captura de pantalla muestra los pasos necesarios para establecer el puerto Gigabit Ethernet (gi3) como puerto troncal y agregarlo a VLAN 200:

Paso 4. (Opcional) Ingrese el comando show vlan para ver los cambios.

Paso 5. (Opcional) Ingrese el siguiente comando para mostrar información sobre un puerto:

Comando

Propósito

show interfaces switchport

Muestra información como la pertenencia a VLAN, la regla de egreso y las VLAN prohibidas para el puerto especificado.

Para obtener más información sobre este tema, haga clic en los enlaces siguientes.

- Configuración de los parámetros de puerto a red de área local virtual (VLAN) en un switch

- Configuración de la pertenencia de una interfaz a una red de área local virtual (VLAN) de puerto en un switch

- Configuración de los parámetros de red de área local virtual privada (VLAN) en un switch

- Configuración de los parámetros de interfaz de puerto a VLAN en un switch a través de la CLI

- Configuración de la Configuración de Pertenencia a VLAN Privada en un Switch a través de la CLI

- Página del producto que contiene vínculos a artículos relacionados con el switch