Objetivo

La calidad del servicio (QoS) es un grupo de tecnologías que se utiliza para gestionar el tráfico de red de forma eficaz. En el modo básico de QoS, un dominio específico de una red se puede definir como confiable. Dentro de este dominio, las tramas se marcan con valores CoS y los paquetes se marcan con valores DSCP para indicar qué tipo de servicio se requiere. El switch utiliza estos campos para asignar los paquetes a una cola de salida específica.

En este artículo se explica cómo configurar el modo básico de QoS en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 300

Versión del software

- 1.2.7.76

Modo básico de QoS

Configuración global:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Modo básico de QoS > Configuración global. Se abre la página Configuración global:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción correspondiente al modo de confianza de QoS deseado en el campo Modo de confianza.

Los valores CoS predeterminados son los siguientes. CoS 7 es el valor de prioridad más alto mientras que CoS 0 es el más bajo.

- CoS/802.1p: el tráfico de red se asigna a colas según el campo VLAN Priority Tag (VPT) en la etiqueta VLAN. Si no hay etiqueta VLAN en los paquetes entrantes, el tráfico se mapea a colas según los valores CoS predeterminados.

- DSCP: todo el tráfico IP se mapea a colas según el campo DSCP en el encabezado IP de un paquete. Si el tráfico no es tráfico IP, se asigna a la cola de mejor esfuerzo.

- CoS/802.1p-DSCP: todo el tráfico que no es de IP se mapea a través del uso de CoS mientras que todo el tráfico IP se mapea a través de DSCP.

- 7: Control de red

- 6 — Control entre redes

- 5 — Voz

- 4 — Vídeo

- 3: aplicación crítica

- 2 — Excelente esfuerzo

- 1: el mejor esfuerzo

- 0 — Antecedentes

Paso 3. Verifique Override Ingress DSCP para invalidar los valores DSCP originales en los paquetes de ingreso con los nuevos valores. El switch utiliza nuevos valores DSCP para la cola de salida.

Paso 4. Si Override Ingress DSCP enabled, haga clic en DSCP Override Table para reconfigurar los valores DSCP. Aparecerá la ventana Reemplazo DSCP.

Paso 5. Configure la Tabla de Reemplazo DSCP.

- Entrada DSCP: muestra el valor de los paquetes entrantes que deben reasignarse a un valor alternativo.

- DSCP Out: en la lista desplegable DSCP Out, elija el valor DSCP Out deseado que corresponde al valor DSCP In.

Nota: Haga clic en Restore Defaults (Restaurar parámetros predeterminados) para restaurar la tabla de reemplazo DSCP a los valores predeterminados. El valor predeterminado es cuando los valores de DSCP Out coinciden con los valores de DSCP In correspondientes.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración de la interfaz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Modo básico de QoS > Configuración de interfaz. Se abre la página Configuración de interfaz:

Paso 2. En la lista desplegable Interface Type (Tipo de interfaz), elija el tipo de interfaces que desea mostrar.

Paso 3. Haga clic en Ir. Se muestran las interfaces especificadas.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción de la interfaz que desea editar.

Paso 5. Haga clic en Editar para configurar la interfaz. Aparece la ventana Edit QoS Interface Settings .

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz que desea editar en el campo Interfaz.

- Puerto: en la lista desplegable Puerto, elija el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único elegido.

- LAG: en la lista desplegable LAG, elija el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 7. Marque Enable en el campo QoS State para priorizar el tráfico entrante basándose en el modo de confianza configurado en todo el sistema. Si se inhabilita esta opción, todo el tráfico entrante en el puerto se mapea a la cola de mejor esfuerzo y no se da prioridad.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar).

Conclusión

Ahora ha configurado el modo básico de QoS en su switch de la serie 300.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco