Objetivo

Telnet está desactivado de forma predeterminada. Debe habilitarse mediante la utilidad de configuración del switch basada en Web o la interfaz de la consola y una conexión de cable serial. El objetivo de este documento es permitir a los usuarios conectarse mediante telnet.

Dispositivos aplicables

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10 MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG 300-28P

- SG 300-52

Conexión mediante Telnet (Windows)

1. Seleccione Inicio > Ejecutar.

2. Ingrese CMD en el campo Open y presione Enter.

3. Escriba telnet, un espacio y la dirección IP del switch. Por ejemplo: c:>telnet 192.168.1.114

4. Press Enter. Se muestra el inicio de sesión. Presione Ctrl-R para actualizar el Inicio de sesión de CLI de Menú o para saltar al Inicio de sesión de CLI de Menú desde cualquier otra ventana.

5. Introduzca cisco (valor predeterminado) como User Name (Nombre de usuario).

6. Introduzca la contraseña cisco (predeterminada).

7. Press Enter.