Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo de capa de aplicación que permite a un administrador SNMP controlar un agente SNMP a través del intercambio de mensajes SNMP. SNMP ayuda a encontrar y resolver problemas de red, a gestionar el rendimiento de la red y a planificar el crecimiento de la red. SNMPv3 es una versión avanzada de SNMP que proporciona más estándares de seguridad y privacidad. El ID del motor sólo lo utilizan las entidades o agentes SNMPv3 para identificarlos de forma única. En este artículo se explica cómo configurar un ID de motor SNMP en los switches apilables de la serie SX500.

Nota: Para agregar usuarios SNMP, refiérase al artículo Configuración de Usuarios SNMP en Switches Apilables Sx500.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

Versión del software

- 1.3.0.62

Configuración del ID del motor SNMP

Configuración de ID de motor local

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Engine ID. Se abre la página Engine ID:

Nota: El identificador único del motor SNMP define el ID del motor local, que normalmente se utiliza para la identificación pero no para el direccionamiento. El ID del motor del dispositivo local indica la configuración de SNMP. Cuando se cambia el ID del motor, se borran todos los usuarios SNMP y los grupos SNMP configurados.

Paso 2. En el campo ID de motor local, haga clic en uno de los botones de opción deseados a través de los cuales se creará la ID de motor local:

- Use Default: utiliza el ID de motor generado por el dispositivo y se basa en la dirección MAC del switch, que se define de la siguiente manera:

- Primeros 4 octetos: el primer bit es igual a 1 y el resto será el número de empresa de la Autoridad de Números Asignados por Internet (IANA).

- Quinto octeto: se establece como 3 para indicar la dirección MAC que sigue.

- Últimos 6 octetos — Ésta es simplemente la dirección MAC que pertenece al switch.

- Ninguno: esta opción indica que no se utiliza ninguna ID de motor.

- Definido por el usuario: permite al usuario introducir la ID de motor del dispositivo local.

Paso 3. Si ha seleccionado User Defined (Definido por el usuario) en el paso 2, introduzca la ID de motor deseada en el campo que aparece junto a ella. El ID de motor debe ser una cadena hexadecimal que oscile entre 10 y 64. Debe haber un mínimo de 20 caracteres hexadecimales.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

Paso 5. Haga clic en Aceptar para confirmar un borrado de la base de datos.

Configuración de ID de motor remoto

Un usuario está conectado a una entidad SNMP diferente además del switch local. La ID de motor remoto está definida, los dispositivos remotos reciben mensajes de información, pero no pueden realizar solicitudes de información.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Engine ID. Se abre la página Engine ID:

Paso 2. En la tabla Remote Engine ID, haga clic en Add para agregar un nuevo ID de motor remoto que se mapeará con su propio ID de motor SNMP. La siguiente tabla mostrará todas las direcciones IP e ID de motor remoto añadidas a las que su motor puede hablar o enviar mensajes. Aparece una nueva ventana.

Paso 3. En el campo Definición de servidor, elija si especificar el motor remoto por su dirección IP o por nombre:

- Por nombre: para especificar un nombre de sitio web o un nombre de dominio.

- Por dirección IP: para especificar una dirección IP de sitio web (ejemplo: 192.168.1.200).

Paso 4. Si ha hecho clic en By IP Address en el paso 3, haga clic en Version 4 o en Version 6 en función del tipo de dirección IP remota (IPv4 o IPv6).

Paso 5. Si se elige IPv6 en el paso 4, haga clic en uno de los botones de opción Tipo de dirección IPv6.

- Link Local: la dirección IPv6 identifica cada host en un único enlace de red. Una dirección local de link no es enrutable y sólo se puede utilizar para la comunicación en la red local.

- Global: la dirección IPv6 es un tipo IPv6 unidifusión global visible y accesible desde otras redes.

Paso 6. Si se elige Link Local para el tipo de dirección IPv6 en el Paso 9, elija la interfaz de la lista desplegable. Puede ver prefijos de todas las interfaces disponibles en la lista. Las interfaces se pueden configurar en interfaces IPv6. Consulte el artículo titulado Configuración de la Interfaz IPv6 en Switches apilables de la Serie Sx500 para obtener instrucciones detalladas.

Paso 7. Con respecto a la opción que se hizo clic en el Paso 3, ingrese la dirección IP o el nombre de dominio del servidor en el campo Server IP Address/Name.

Paso 8. En el campo Engine ID, ingrese el ID del motor remoto asociado con la dirección IP/nombre de dominio respectivo que ingresó en el Paso 7.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar).

Editar un ID de motor SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Engine ID. Se abre la página Engine ID:

Paso 2. Marque la casilla de verificación deseada y haga clic en Editar para editar un ID de motor SNMP. Aparece una nueva ventana.

Paso 3. (Opcional) Elija la dirección IP de la lista desplegable Dirección IP cuya ID de motor debe editarse.

Paso 4. En el campo Engine ID, ingrese el ID de motor deseado.

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Nota: No puede cambiar la definición de servidor o la versión de IP cuando edita una asignación existente. Debe crear uno nuevo para dichos cambios.

Eliminar una ID de motor SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Engine ID. Se abre la página Engine ID:

.

Paso 2. Si necesita eliminar la asignación SNMP de la tabla Remote Engine ID, marque la casilla de verificación apropiada y haga clic en Eliminar.