Introducción

La calidad de servicio (QoS) se utiliza principalmente para mejorar el rendimiento de la red y para proporcionar los servicios deseados a los usuarios. Da prioridad al flujo de tráfico en función del tipo de tráfico. Normalmente, el tráfico de voz tiene mayor prioridad que el tráfico de datos.

En este escenario, las propiedades de QoS se configurarán en un switch en modo básico y con la prioridad más alta.

Objetivo

El objetivo de este documento es mostrar cómo configurar las propiedades de QoS en la interfaz de un switch apilable de las series Sx500 y SG500X.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx500

- Serie SG500X

Versión del software

- 1.4.8.06

Configurar propiedades de QoS

Nota: Las imágenes pueden variar ligeramente dependiendo del modelo exacto del dispositivo que esté utilizando. Las imágenes siguientes están tomadas del switch SG500X-48MP.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija Quality of Service > General > QoS Properties.

Paso 2. Haga clic en el modo QoS preferido. Las opciones son:

- Desactivar: QoS está desactivado en el dispositivo. En este modo, todo el tráfico se asigna a una única cola, lo que hace el mejor esfuerzo posible, por lo que no se da prioridad a ningún tipo de tráfico.

- Básico: QoS se habilita en el dispositivo en el modo Básico. El modo básico es el modo en el que todo el tráfico de la misma clase recibe el mismo tratamiento. Este valor se asigna externamente. Este valor de QoS determina la clase de tráfico y la acción de QoS que se debe realizar para el tráfico.

- Avanzado: QoS está activado en el dispositivo en el modo Avanzado. El modo avanzado es el modo que funciona por servicio QoS de flujo. Consta de un mapa de clase y un regulador de tráfico. El mapa de clase indica el tipo de tráfico que está presente en el flujo y también consta de pocas ACL. Los paquetes que coinciden con la ACL pertenecen a un flujo. El regulador aplica la QoS configurada al flujo. Los valores de configuración de QoS pueden ser la cola de salida, los valores DSCP o CoS/802.1p y las acciones que se pueden realizar en el exceso de tráfico.

Nota: En este ejemplo, se elige Básico. Éste es el parámetro predeterminado.

Paso 3. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 4. En la Tabla de Configuración de CoS de Interfaz, elija el Tipo de Interfaz para las propiedades de QoS de la lista desplegable Tipo de Interfaz y luego haga clic en Ir para ver o modificar sus interfaces correspondientes.

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto de la unidad 1/1.

La Tabla de configuración de QoS mostrará los puertos basados en el tipo de interfaz que haya elegido con las siguientes columnas:

- Interfaz — Hay dos tipos de interfaz:

- Port: indica los puertos individuales del switch. Las opciones de puerto de unidad contienen el conjunto de puertos que se pueden configurar por unidad en la pila. La interfaz de puerto se representa como el ID de unidad de la unidad (activa, miembro, en espera) en la pila y el número de ranuras de expansión disponibles en ella. Por ejemplo, el puerto de la unidad 1/2 indica que el puerto está conectado al switch en la pila que está configurado con el ID de unidad 1 y contiene dos ranuras de expansión. Si no está familiarizado con los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glossary of New Terms (Glosario de términos nuevos de Cisco Business:).

- LAG: indica el grupo de agregación de enlaces (LAG) del switch. Un LAG contiene el conjunto de puertos. La configuración del tipo de interfaz se realiza en el LAG, lo que garantiza que todos los puertos dentro del LAG estén configurados.

- CoS predeterminada: muestra el valor de la etiqueta de prioridad de VLAN (VPT) predeterminada para los paquetes entrantes que no tienen esta etiqueta de VLAN. La clase predeterminada de CoS es 0. Por lo tanto, estos valores predeterminados sólo se aplican a marcos que no están etiquetados y aquellos que están en el modo básico y la opción Confiar en CoS está seleccionada en la página Configuración global.

Paso 5. Marque la casilla de verificación de la interfaz en la que desea establecer QoS y, a continuación, haga clic en el botón Edit.

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE46.

Paso 6. En la ventana Edit QoS Configuration que aparece, verifique que la interfaz marcada sea la que eligió en la página anterior. De lo contrario, elija la interfaz correcta en el menú desplegable.

Paso 7. En la lista desplegable Default CoS (CoS predeterminada), elija el valor CoS predeterminado que se asignará a los paquetes entrantes. Estos son los que no tienen una etiqueta VLAN. El rango va de 0 a 7, donde 0 corresponde a la prioridad más baja y 7 a la más alta.

Nota: En este ejemplo, la prioridad se establece en 7.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar).

Ahora ha configurado correctamente las propiedades de QoS en el switch.

Copiar configuración de QoS

Para aplicar la misma configuración a otro puerto, puede copiar la configuración de un puerto a otro. Siga los pasos a continuación:

Paso 1. En la Tabla de Configuración de CoS de Interfaz, haga clic en el puerto que desea copiar y luego haga clic en Copiar Configuración.

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE46.

Paso 2. En la ventana emergente que aparece, ingrese el puerto donde desea aplicar la misma configuración y haga clic en Apply.

Nota: En este ejemplo, la configuración de GE46 se va a copiar sólo en GE1.

Ha copiado correctamente la configuración de QoS en GE1.

Restaurar los parámetros predeterminados de fábrica

Para restaurar los parámetros predeterminados de fábrica, siga estos pasos:

Paso 1. En la Tabla de Configuración de CoS de la Interfaz, marque la casilla de verificación del puerto o puertos que desea restablecer los valores predeterminados. En este ejemplo, se eligen GE1 y GE6.

Nota: También puede hacer clic en la casilla de la parte superior de la tabla para comprobar todos los puertos.

Paso 2. Haga clic en Restore Defaults.

Paso 3. Para guardar la configuración de forma permanente, haga clic en el parpadeo situado en la parte superior de la utilidad basada en Web.