Objetivo

Traceroute detecta las rutas IP a través de las cuales se reenvían los paquetes. Para ello, Traceroute envía un paquete IP al host de destino y de vuelta al switch. Traceroute permite al usuario ver cada salto entre el switch y el host de destino, así como el tiempo de ida y vuelta a cada parada. Además, Tracroute permite al usuario medir el retraso de tránsito de los paquetes que atraviesan la red.

En un escenario en tiempo real, se puede utilizar un Traceroute si el usuario tiene algunos problemas de conectividad y el usuario necesita saber si los paquetes se entregan o no al destino. Traceroute puede señalar exactamente dónde se descartan los paquetes si existe tal problema.

Este documento explica cómo configurar un Traceroute en los Sx500 Series Stackable Switches.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

Versión del software

- 1.3.0.62

Configuración de Traceroute

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Traceroute. Se abre la página Traceroute:

Paso 2. Haga clic en un botón de opción del campo Definición de host.

- By IP Address: Esta opción busca el host a través de un nombre de host.

- Por nombre: esta opción busca el host a través de una dirección IP.

Si se hace clic en Por nombre, vaya al Timesaver:Paso 6.

Paso 3. Si el host se identifica por dirección IP, haga clic en el tipo de dirección que desee, ya sea IPv4 o IPv6, para indicar que la dirección IP se introducirá en el formato elegido.

La versión 6 de IP sólo está disponible cuando se configura IPv6 en el switch. Refiérase al artículo Nota:Configuración de la Interfaz IPv6 en Switches Stackables de la Serie Sx500.

Si se hace clic en IPv4, vaya directamente al Timesaver:Paso 6.

Paso 4. Haga clic en el tipo de dirección IPv6 del tipo de dirección IPv6. Las opciones son:

- Link Local: la dirección IPv6 identifica los hosts en un único link de red. Se utiliza sólo en la red local y no se puede enrutar desde la WAN.

- Global: la dirección IPv6 es un tipo IPv6 unidifusión global visible y accesible desde otras redes.

Paso 5. Si se elige Link Local para el tipo de dirección IPv6, elija la interfaz donde se recibe el tráfico para esa dirección en la lista desplegable Link Local Interface .

Paso 6. Introduzca la dirección IPv6/IPv4 o el nombre de host del dispositivo en el campo Host IP Address/Name (Nombre/dirección IP del host).

Paso 7. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Time To Live (TTL) (Tiempo de vida). Esto se utiliza para evitar un caso donde la trama enviada entra en un loop interminable. El comando traceroute termina cuando se alcanza el destino o cuando se llega a este valor.

- Usar valor predeterminado: se utilizan los 30 saltos predeterminados.

- Definido por el usuario: introduzca el número máximo de saltos permitidos en el campo TTL.

Paso 8. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Timeout (Tiempo de espera).

- Usar valor predeterminado: se utilizan los 3 segundos predeterminados.

- Definido por el usuario: introduzca la cantidad de tiempo que el sistema espera que una trama vuelva antes de que se considere perdida.

Paso 9. Haga clic en Activar Traceroute.