Objetivo

La calidad del servicio (QoS) se utiliza para garantizar que el tráfico de red fluido y el tráfico de alta prioridad reciban un trato preferencial. La clasificación del tráfico se realiza mediante una lista de control de acceso (ACL) y sólo el tráfico que cumple los criterios de la ACL está sujeto a la clasificación de QoS.

El modo básico de QoS permite la definición de un dominio específico en la red como confiable. Dentro de ese dominio, los paquetes se marcan con el valor de VLAN Priority Tag (VPT) 802.1p en la capa 2 y el valor de Differentiated Service Code Point (DSCP) para IPv4 o Traffic Class (TC) para IPv6 en la capa 3. Los nodos de este dominio utilizan estos campos para asignar paquetes a una cola de salida específica. Se recomienda desactivar el modo de confianza en los puertos donde los valores CoS/802.1p y/o DSCP en los paquetes entrantes no son fiables. De lo contrario, el rendimiento de su red puede verse afectado negativamente. Este documento explica cómo configurar la configuración global en el modo básico de QoS en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración global en el modo básico de QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Calidad de servicio > Modo básico de QoS > Configuración global. Se abre la página Configuración global:

Paso 2. En el campo Modo de confianza, haga clic en uno de los valores definidos en los siguientes:

Nota: Si un nivel de CoS de paquete y la etiqueta DSCP se asignan a colas separadas, el modo de confianza determina la cola a la que se asigna el paquete. También está visible el campo Override Ingress DSCP, sólo cuando se hace clic en una de las dos últimas opciones.

· CoS/802.1p: haga clic en esta opción si desea que el tráfico se asigne a colas según el campo VLAN Priority Tag (VPT) en la etiqueta VLAN o según el valor predeterminado CoS/802.1p por puerto (si no hay etiqueta VLAN en el paquete entrante). Refiérase al artículo titulado Configuración de CoS/802.1p al mapeo de cola en switches apilables de la serie Sx500 para obtener más detalles sobre la asignación del DSCP a la cola.

· DSCP: haga clic en esta opción si desea que todo el tráfico IP se asigne a colas según el campo DSCP (del inglés Differentiated Services Code Point, punto de código de servicios diferenciados) del encabezado IP. Refiérase al artículo titulado Map Differentiated Services Code Point to Queue on Sx500 Series Stackable Switches para obtener más detalles sobre la asignación del DSCP a la cola. Si el tráfico no es tráfico IP, se asigna a la cola de mejor esfuerzo.

· CoS/802.1p-DSCP: haga clic en esta opción si desea elegir las reglas CoS/802.1p o las reglas DSCP, según cuál sea la configuración.

Paso 3. En el campo Override Ingress DSCP, verifique Enable para invalidar los valores DSCP originales en los paquetes entrantes con los nuevos valores basados en la Tabla de Reemplazo DSCP.

Nota: Cuando se habilita Override Ingress DSCP, el switch utiliza los nuevos valores DSCP para la colocación en cola de salida. También reemplaza los valores DSCP originales en los paquetes con los nuevos valores DSCP.

Paso 4. Si Override Ingress DSCP está habilitado, haga clic en DSCP Override Table para reconfigurar DSCP. Aparecerá la ventana DSCP Override.

Paso 5. Elija el valor DSCP adecuado de la lista desplegable. Los valores están en el rango de 0 a 63. Estos valores dependen de la configuración de los proveedores de servicios. Normalmente, cuanto mayor sea el valor DSCP, mayor será la prioridad.

· DSCP In: esta columna muestra el valor DSCP del paquete entrante que debe asignarse a un valor alternativo.

· DSCP Out: elija una opción para indicar la asignación del valor saliente. De forma predeterminada, el DSCP In y DSCP Out son los mismos.

Paso 6. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en la Tabla de reemplazo DSCP.

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en la página Configuración global. El archivo de configuración en ejecución se actualiza con los nuevos valores DSCP.