Objetivo

Smartport es una interfaz a la que se puede aplicar una macro integrada (o definida por el usuario). Estas macros están diseñadas para proporcionar un medio de configurar el switch rápidamente para admitir los requisitos de comunicación y utilizar las funciones de diversos tipos de dispositivos de red. Los requisitos de acceso a la red y de QoS varían si la interfaz está conectada a un teléfono IP, una impresora o un router y/o punto de acceso (AP).

En el artículo se explica cómo configurar Smartport en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

Versión del software

- 1.3.0.62

Procedimiento de configuración de Smartport

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Smartport > Properties. Se abre la página Propiedades.

Paso 2. Configure estos parámetros:

- Administrative Auto Smartport: haga clic en un botón de opción para activar o desactivar globalmente Auto Smartport. Estas opciones están disponibles:

- Disable (Desactivar): Desactive Smartport en el switch.

- Activar: habilita la función Smartport manualmente.

- Activado por VLAN de voz automática: las funciones de Smartport están activadas si se configura la VLAN de voz automática. Es la configuración predeterminada.

- Auto Smartport Device Detection Method: active una casilla de verificación para saber si se utilizan CDP, LLDP o ambos tipos de paquetes entrantes para detectar el tipo de Smartport de los dispositivos conectados. Para que Auto Smartport identifique los dispositivos, debe comprobarse al menos uno.

- CDP: Cisco Discovery Protocol (CDP) es un protocolo de enlace de datos propiedad de Cisco que se utiliza para compartir información sobre dispositivos Cisco conectados directamente.

- LLDP: el protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) es un protocolo neutral del proveedor que utilizan los dispositivos de red para anunciar su identidad a los dispositivos vecinos.

- Detección automática de dispositivos Smartport: active la casilla de verificación de cada tipo de dispositivo para el que Auto Smartport puede asignar tipos de Smartport a las interfaces. Si no se marca, Auto Smartport no asignará ese tipo de Smartport a ninguna interfaz.

- Host: cualquier equipo de usuario o portátil con capacidad LLDP.

- Teléfono IP: Teléfono IP compatible con CDP o LLDP.

- Teléfono IP + escritorio: teléfono IP o teléfono IP de software instalado en el escritorio.

- Switch: switches habilitados para CDP o LLDP.

- Router: dispositivo de Capa 3 con la función CDP o LLDP activada.

- Punto de acceso inalámbrico: puntos de acceso inalámbricos de capa 2 o capa 3 con capacidad CDP o LLDP.

- Estado del CDP operativo: de forma predeterminada, está habilitado. Muestra el estado operativo del CDP. Para obtener más información sobre las propiedades CDP, consulte el artículo,

- Configuración de propiedades de Cisco Discovery Protocol (CDP) en switches apilables de la serie Sx500.

- Estado de LLDP operativa: de forma predeterminada, está activado.  Muestra el estado operativo de LLDP. Para obtener más información sobre las propiedades de LLDP, consulte el artículo,

Configuración de las propiedades del protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) en los switches apilables de la serie Sx500.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. Esto establece los parámetros globales de Smartport en el switch.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco