Objetivo

El grupo de agregación de enlaces (LAG) multiplica el ancho de banda, aumenta la flexibilidad de los puertos y proporciona redundancia de enlaces entre dos dispositivos. El protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) forma parte de la especificación IEEE (802.3az) que puede controlar el agrupamiento de varios puertos físicos para formar un único canal lógico (LAG). El balanceo de carga de tráfico sobre los puertos miembro activos de un LAG se administra mediante una función de distribución basada en hash que distribuye el tráfico unidifusión y multidifusión basado en la información de encabezado de paquete de Capa 2 o Capa 3. El LACP ayuda a formar un único LAG al agrupar muchos puertos físicos. También es responsable de la multiplicación del ancho de banda, del aumento de la flexibilidad de los puertos y del suministro de redundancia en los links entre los dos dispositivos cualesquiera. Además, esto ayuda a cambiar la velocidad de LAG, el anuncio, el control de flujo y también la protección que se puede identificar fácilmente en la tabla de configuración de LAG.

Este documento muestra cómo configurar el algoritmo de balanceo de carga, la administración de LAG y la configuración de LAG en un switch.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar LAG en un switch a través de la CLI (interfaz de línea de comandos), haga clic aquí.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

- Switches serie Sx350X

- Switches serie Sx550X

Versión del software

- v2.3.5.63 (Sx350X y Sx550X)

- v1.4.9.4 (Sx500)

Procedimiento de administración de LAG

Configurar el algoritmo de equilibrio de carga

Los pasos de este documento se realizan bajo el modo de visualización avanzado mediante el SG550X-24. Para cambiar al modo de visualización avanzado, vaya a la esquina superior derecha y seleccione Avanzado en la lista desplegable Modo de visualización.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Port Management > Link Aggregation > LAG Management. Se abre la página LAG Management:

Paso 2. Haga clic en uno de los siguientes botones de opción para el Algoritmo de balance de carga. En este ejemplo, se configurará la dirección IP/MAC como nuestro algoritmo de equilibrio de carga.

- Dirección MAC: realiza el balanceo de carga basado en las direcciones MAC de origen y destino en todos los paquetes.

- Dirección IP/MAC: realiza el balanceo de carga por las direcciones IP de origen y de destino en los paquetes IP, y por las direcciones MAC de origen y de destino en los paquetes que no son IP.

Paso 3. Haga clic en el botón Aplicar para aplicar los cambios. Se actualiza el archivo de configuración en ejecución.

Editar administración de LAG

Paso 1. Para definir el puerto miembro o candidato en la sección Tabla de administración de LAG, haga clic en el botón de opción para que el LAG se configure.

Las descripciones de los campos de la tabla de administración de LAG son:

- LAG: los LAG se muestran en la columna.

- Nombre: el nombre de LAG configurado se muestra en la columna.

- LACP - Muestra si el LACP está habilitado o inhabilitado para el LAG en particular.

- Estado de link: muestra si el LINK del LAG está activo o inactivo.

- Miembro activo: muestra el miembro que se encuentra en el campo y que está activo en el conjunto configurado.

- Miembro en espera: muestra los miembros configurados para los miembros de LAG que están en espera.

Paso 2. Haga clic en Editar... para modificar el LAG.

Paso 3. (Opcional) Elija el número LAG de la lista desplegable LAG.

Paso 4. Introduzca un nombre para el LAG en el campo LAG Name.

Paso 5. Marque Enable en el campo LACP en el LAG seleccionado. Esto lo convierte en un LAG dinámico. Este campo sólo se puede habilitar después de mover un puerto al LAG en el siguiente campo.

Paso 6. Elija la Unidad del switch en el campo Unidad que muestra el miembro de apilamiento para el cual se define la información LAG.

Paso 7. Mueva los puertos que se asignarán al LAG de la Lista de puertos a la lista de miembros LAG. Se pueden asignar hasta ocho puertos por LAG estático y 16 puertos a un LAG dinámico. La unidad/ranura seleccionada y la lista Puerto se agregan a la lista Miembros de LAG. En este ejemplo, seleccionaremos GE1 y GE2.

Paso 8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en la página Editar afiliación de LAG.

Nota: El LAG también deberá configurarse en el otro switch. Si el LAG no está configurado en el otro switch, el estado de link será Link Down y los puertos que ha configurado estarán en el campo Standby Member.

Configuración de los parámetros de LAG

El siguiente procedimiento de configuración no sólo le ayuda a configurar LAG sino también a reactivar LAG suspendido.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Port Management > Link Aggregation > LAG Settings. Se abre la página Configuración de LAG:

Paso 2. Haga clic en el LAG que debe modificarse.

Paso 3. Haga clic en Editar para modificar ese LAG.

Paso 4. Aparece la ventana Edit LAG Settings. Elija el número de ID de LAG de la lista desplegable LAG.

Paso 5. En el campo Descripción, ingrese el nombre LAG o un comentario para su identificación. El campo Tipo de LAG mostrará el tipo de puerto que comprende el LAG.

Paso 6. Seleccione el LAG para que sea administrativamente Up o Down en el campo Administrative Status. El campo Estado Operativo muestra si LAG está funcionando actualmente.

Paso 7. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Link Status SNMP traps si desea habilitar la generación de trampas SNMP notificando los cambios al estado de link de los puertos en el LAG. El estado de link de las trampas SNMP está habilitado de forma predeterminada.

Paso 8. (Opcional) En el campo Time Range, marque la casilla Enable para habilitar el rango de tiempo durante el cual el puerto está en estado activo. Cuando el rango de tiempo no está activo, el puerto se encuentra en apagado. Si se configura un rango de tiempo, sólo es efectivo cuando el puerto está administrativamente activo. El rango de tiempo no está habilitado de forma predeterminada. En este ejemplo, dejaremos el rango de tiempo deshabilitado.

Nota: Este campo puede variar en función del modelo de switch que esté utilizando.

Paso 9. (Opcional) Si Time Range se habilitó en el paso anterior, seleccione el perfil que especifica el rango de tiempo en el campo Time Range Name. Si todavía no se ha definido un rango de tiempo, haga clic en Editar para ir a la página Rango de Tiempo.

Nota: El rango de tiempo debe estar habilitado para seleccionar un nombre de rango de tiempo.

Paso 10. Marque la casilla Enable en el campo Administrative Auto Negotiation para habilitar o inhabilitar la negociación automática en el LAG. La negociación automática es un protocolo entre dos partners de link que permite a un LAG anunciar su velocidad de transmisión y control de flujo a su partner (el control de flujo predeterminado está desactivado). El campo Negociación automática operativa muestra la configuración de negociación automática.

Nota: Se recomienda mantener la negociación automática habilitada en ambos lados de un link agregado, o inhabilitada en ambos lados, asegurando al mismo tiempo que las velocidades de link sean idénticas.

Paso 11. (Opcional) Si la negociación automática administrativa está inhabilitada en el paso anterior, seleccione la velocidad administrativa. La Velocidad de carga operativa muestra la velocidad actual a la que funciona el LAG.

Las velocidades disponibles son las siguientes:

- 10 millones

- 100 millones

- 1000 millones

Nota: La velocidad puede variar dependiendo del modelo de su switch.

Paso 12. En el campo Anuncio administrativo, verifique las capacidades que debe anunciar el LAG. El anuncio operativo muestra el estado del anuncio administrativo. El LAG anuncia sus capacidades a su vecino LAG para iniciar el proceso de negociación. Los valores posibles son:

- Capacidad máxima: están disponibles todas las velocidades LAG y ambos modos dúplex.

- 10 Full - El LAG anuncia una velocidad de 10 Mbps y el modo es dúplex completo.

- 100 Full - El LAG anuncia una velocidad de 100 Mbps y el modo es dúplex completo.

- 1000 Full - El LAG anuncia una velocidad de 1000 Mbps y el modo es dúplex completo.

Paso 13. Seleccione una de las opciones del campo Administrative Flow Control. El control de flujo es una función que permite al dispositivo receptor enviar una señal al dispositivo de envío de que está congestionado. Esto indica al dispositivo de envío que deje de transmitir temporalmente para ayudar a aliviar la congestión. El Control de Flujo Operativo muestra la configuración actual del control de flujo. En este ejemplo, vamos a habilitar el control de flujo.

Las opciones son:

- Habilitar

- inhabilitar

- Negociación automática

Paso 14. Marque la casilla de verificación Enable en el LAG protegido para convertir el LAG en un puerto protegido para el aislamiento de Capa 2. En este ejemplo, habilitaremos LAG protegido.

Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). Se actualiza el archivo de configuración en ejecución.

Nota: La Tabla de Configuración de LAG se actualiza con la configuración modificada.

Ahora ha aprendido los pasos para configurar el algoritmo de balanceo de carga, la administración de LAG y la configuración de LAG en un switch.