Objetivo

El protocolo de información de enrutamiento (RIP) es un protocolo de vector de distancia para redes locales y de área extensa. Clasifica los routers como activos o pasivos. Los routers activos anuncian sus rutas a otros, mientras que los routers pasivos escuchan a otros dispositivos y actualizan sus rutas en función de los anuncios, pero no anuncian. Los routers normalmente ejecutan RIP en modo activo mientras los hosts utilizan el modo pasivo. RIP es un protocolo de gateway interior (IGP).

RIPv2 es una mejora de RIPv1. RIPv2 es un protocolo sin clase y RIPv1 es un protocolo basado en clase. RIPv2 tiene autenticación de contraseña, mientras que RIPv1 no la tiene. RIPv2 utiliza multidifusión y RIPv1 utiliza difusión.

En este artículo se explica cómo configurar las propiedades de RIPv2 en los switches apilables de la serie SG500X.

Dispositivos aplicables

· Switches apilables serie SG500X

Versión del software

•1.2.7.76

Configuración de propiedades de RIPv2

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > RIPv2 > RIPv2 Properties. Se abre la página Propiedades de RIPv2:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar RIP en el switch.

Paso 3. Marque Enable en el campo Redistribute Static Route para permitir que RIP redistribuya rutas estáticas. La redistribución es necesaria en una red que ejecuta más de un protocolo de ruteo. Se necesita más de un protocolo de routing en una red cuando se fusionan dos empresas que ejecutan protocolos de routing diferentes o cuando diferentes administradores de red gestionan departamentos diferentes. Si esta función está habilitada, las rutas rechazadas se anuncian mediante rutas con una métrica de 16. La métrica en RIP se basa en el conteo de saltos, que es el número total de dispositivos por los que pasarán los datos. El conteo máximo de saltos que recorren las rutas RIP es 15, por lo que la métrica de 16 significa que la ruta es inalcanzable.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de métrica estática deseado en el campo Redistribuir Métrica Estática.

· Transparente: RIP utiliza la métrica de la tabla de ruteo para la configuración de ruta estática propagada.

· Métrica por Defecto: Introduzca el valor de métrica para la configuración de ruta estática propagada. La métrica se basa en el recuento de saltos, que es el número total de dispositivos por los que pueden pasar los datos.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Vea un video relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras ediciones de Tech Talks de Cisco