Objetivo

Power over Ethernet (PoE) es una función que gestiona la distribución de la alimentación eléctrica a los dispositivos alimentados conectados a través de los cables de cobre sin interferencias con el tráfico de red. La página Configuración de PoE permite habilitar PoE en un puerto especificado. También le permite otorgar a los puertos un nivel de prioridad de alimentación.

Las propiedades de PoE se deben configurar antes de que se pueda completar esta configuración. Para obtener más información, consulte el artículo Propiedades de PoE en los switches apilables de la serie Sx500.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de alimentación a través de Ethernet (PoE) y mostrar los datos de los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series PoE

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de PoE

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web en el switch y elija Administración de puertos > PoE > Configuración. Se abre la página Configuración:

Paso 2. Elija el tipo de interfaz que desea configurar en la lista desplegable Tipo de interfaz en el campo Filtro.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción del puerto que desea modificar y haga clic en Editar.

Paso 4. (Opcional) En las listas desplegables Unit/Slot y Port , elija el puerto que desea configurar.

· Unidad/Ranura: elija la ranura del miembro de apilamiento de la lista desplegable Unidad/Ranura.

Puerto ·: en la lista desplegable Puerto, elija el puerto que desea configurar. Esto sólo afecta al puerto único elegido.

Paso 5. Marque Enable en el campo PoE Administrative Status para habilitar PoE para el puerto seleccionado.

Paso 6. Haga clic en el botón de opción del nivel de prioridad deseado en el campo Nivel de prioridad de alimentación. A un puerto con un nivel de prioridad inferior se le puede denegar la alimentación sobre un puerto con un nivel de prioridad más alto si la energía está limitada.

Paso 7. Si se elige el modo de potencia de límite de puerto en la página Propiedades de PoE, introduzca el valor de potencia asignada en milivatios en el campo Asignación de potencia administrativa.

Paso 8. Si se elige Class Limit Power Mode en la página Propiedades de PoE, el número de clase se muestra en el campo Clase. La clase determina el nivel de potencia.

· clase 0: el puerto suministra 15,4 vatios de potencia máxima.

· clase 1: el puerto suministra 4 vatios de potencia máxima.

· clase 2: el puerto suministra 7 vatios de potencia máxima.

· clase 3: el puerto suministra 15,4 vatios de potencia máxima.

· clase 4: el puerto suministra 30 vatios de potencia máxima.

Estos campos muestran las estadísticas del puerto.

Asignación de potencia máxima ·: la cantidad máxima de potencia (en milivatios) permitida al puerto seleccionado.

Consumo de energía ·: cantidad de energía (en milivatios) utilizada por el dispositivo alimentado conectado al puerto seleccionado.

Contador de sobrecarga ·: cuántas veces se ha producido una sobrecarga de alimentación en el puerto.

Contador corto ·: cuántas veces se ha producido una escasez de energía en el puerto.

Contador · denegado: cuántas veces se ha denegado la alimentación al dispositivo conectado.

Contador · ausente: cuántas veces se ha detenido la alimentación en el dispositivo conectado porque no se ha detectado el dispositivo.

· Contador de firma no válido: cuántas veces se ha recibido una firma no válida del dispositivo conectado.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar).