Objetivo

En el modo básico de QoS, un dominio particular de la red se puede configurar como un dominio de confianza. Los paquetes dentro de este dominio se marcan con prioridad 802.1p y/o DSCP para indicar el tipo de servicio que debe aplicarse en ellos. Los paquetes se asignan a una cola de salida determinada en función de la prioridad que se les ha asignado.

En este artículo se explica cómo configurar la configuración de la interfaz de QoS en el modo básico de QoS en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de la interfaz

Nota: Para configurar el modo básico, deben cumplirse los siguientes requisitos:

· modo básico debe estar habilitado en la página Propiedades de QoS. Consulte el artículo Configuración de las propiedades de QoS en los switches apilables de la serie Sx500 para esta configuración.

· Configure el modo de confianza en la página Configuración global. El switch admite el modo de confianza CoS/802.1p y el modo de confianza DSCP. El modo de confianza CoS/802.1p utiliza la prioridad 802.1p en la etiqueta VLAN. El modo de confianza DSCP utiliza el valor DSCP en el encabezado IP. Consulte el artículo Configuración global sobre el modo básico de calidad de servicio (QoS) en los switches apilables de la serie Sx500 para esta configuración.

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Modo básico de QoS > Configuración de interfaz. Se abre la página Configuración de interfaz:

Paso 2. En la lista desplegable Interface Type (Tipo de interfaz), elija un puerto de unidad o LAG y haga clic en Go para mostrar una lista de los puertos o LAG.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea modificar y haga clic en Editar.

Nota: Si se hace clic en Copy Settings, la configuración del puerto seleccionado se puede copiar a otros puertos.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada en el campo Interfaz.

· Unit/Slot and Port: en las listas desplegables Unit/Slot y Port , elija el puerto que desea configurar. Esto afecta solamente al puerto único elegido.

· LAG: en la lista desplegable LAG elija; el LAG a configurar. Esto afecta al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 5. Marque Enable en el campo QoS State para habilitar QoS. Si se habilita el estado de QoS, el puerto da prioridad en función del modo de confianza en todo el sistema que es CoS/802.1p o DSCP. Si el estado de QoS no está habilitado todo el tráfico entrante en el puerto, el puerto se mapea a la cola de mejor esfuerzo y no se produce ninguna priorización.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). La página Interface Settings se vuelve a abrir y muestra el puerto editado.