Objetivo

La página IPv4 Interface permite al usuario elegir si el dispositivo recibe dinámicamente una dirección IP a través de DHCP o recibe estáticamente una dirección IP definida por el usuario. Si un switch no tiene un servidor DHCP en ejecución, la dirección IP debe asignarse estáticamente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la interfaz IPv4 estática o dinámicamente en función de sus requisitos.

Dispositivos aplicables

· Switches Apilables Serie Sx500

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración dinámica de IPv4

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv4 Interface. Se abre la página IPv4 Interface.

Paso 2. Elija la VLAN que desea utilizar como VLAN de administración en la lista desplegable VLAN de administración. De forma predeterminada, la VLAN de administración es 1.

Paso 3. Haga clic en Dinámico en el campo Tipo de Dirección IP.

Paso 4. (Opcional) Marque la casilla de verificación Enable en el campo Renew IP Address Now para renovar la dirección IP en este momento.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Configuración de IPv4 estática

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Management Interface > IPv4 Interface. Se abre la página IPv4 Interface.

Paso 2. Elija la VLAN que desea utilizar como VLAN de administración en la lista desplegable VLAN de administración. De forma predeterminada, la VLAN de administración es 1.

Paso 3. Haga clic en Estático en el campo Tipo de Dirección IP.

Paso 4. Introduzca la dirección IP para la interfaz IPv4 en el campo IP Address.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción del tipo de máscara deseado en el campo Mask.

· Máscara de red: introduzca la máscara de subred de la dirección IP especificada en el paso 4.

· Longitud del prefijo: introduzca la longitud del prefijo de la dirección IP especificada en el paso 4. La longitud del prefijo es el número de bits de red en la dirección (como 16 para las direcciones de Clase B o 24 para las direcciones de Clase C).

Paso 6. Haga clic en el botón de opción deseado del campo Administrative Default Gateway que se utiliza para acceder al dispositivo para la utilidad de configuración web.

· Definido por el usuario: introduzca la dirección IP de gateway predeterminada que desee en el campo correspondiente.

· None (Ninguno): esta opción elige no tener ninguna dirección IP de gateway predeterminada.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).