Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de la interfaz RSTP en los switches apilables de la serie Sx500.

Introducción

El protocolo de árbol de extensión (STP) es un protocolo de red que evita que se produzcan bucles en la topología de red. Estos loops hacen que los switches reenvíen tráfico una cantidad infinita de veces. Esto hace que la red se inunde y utilice sus recursos, lo que reduce la eficiencia de la red.

El protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP) es una mejora del STP. RSTP proporciona una convergencia STP más rápida después de un cambio de topología. El STP puede tardar entre 30 y 50 segundos en responder a un cambio de topología, mientras que el RSTP puede responder a un cambio en 6 segundos.

Si prefiere configurar el STP, siga los pasos de la configuración del protocolo de árbol de extensión (STP) en los switches apilables de la serie Sx500

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Habilitar protocolo de árbol de extensión rápido

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > STP Status & Global Settings. Se abre la página STP Status & Global Settings. En STP Operation Mode, seleccione el botón de radio Rapid STP.

Configuración de la interfaz RSTP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Spanning Tree > RSTP Interface Settings. Se abre la página RSTP Interface Settings. (Opcional) Haga clic en el puerto o LAG que desea probar y haga clic en Activar migración de protocolo para ejecutar una prueba de migración de protocolo. Esta prueba descubre si el socio de link (el dispositivo conectado) que utiliza STP aún existe. Si es así, la prueba determina si el partner de link ha migrado a RSTP o MSTP. Si el socio de link todavía utiliza un link STP, los dispositivos continúan comunicándose a través del uso de STP. Si el partner de link se ha migrado a RSTP, el dispositivo se comunica mediante el uso de RSTP. Si el partner de link se ha migrado a MSTP, el dispositivo se comunica mediante el uso de MSTP.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea modificar y haga clic en Editar.

Paso 3. (Opcional) Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada para configurarla en el campo Interfaz.

Puerto ·: en las listas desplegables Unidad/Ranura y Puerto, elija el puerto que desea configurar. Esto sólo afectará al puerto único elegido.

· Lag: desde la lista desplegable LAG; seleccione el LAG que desea configurar. Esto afectará al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente al estado del enlace punto a punto deseado en el campo Estado administrativo punto a punto.

· Enable: el puerto se considera un puerto de borde RSTP. El puerto pasará inmediatamente a modo de reenvío.

· Desactivar: el estado del enlace punto a punto está desactivado. El puerto funcionará a la velocidad de convergencia STP regular (30 a 50 segundos), en comparación con la velocidad de convergencia RSTP más rápida (6 segundos).

· Automático: determina automáticamente el estado del enlace punto a punto mediante el uso de las unidades de datos del protocolo de puente RSTP (BPDU).

Los campos siguientes muestran estadísticas de la interfaz:

· Estado operativo punto a punto: el estado administrativo si el campo Estado administrativo punto a punto está establecido en Automático.

Función ·: la función del puerto que fue asignado por STP para proporcionar rutas STP.

- Raíz - El puerto es el trayecto de costo más bajo para reenviar paquetes al puente raíz.

- Designado - El puerto es la interfaz a través de la cual el puente está conectado a la LAN. Esta función proporciona la trayectoria de menor costo de la LAN al puente raíz.

- Alternativo - El puerto proporciona una trayectoria alternativa al bridge raíz desde la interfaz raíz.

- Copia de seguridad - El puerto proporciona una trayectoria de respaldo al trayecto de puerto designado hacia el árbol de expansión. Esto se debe a una configuración en la que dos puertos están conectados en un loop por un link punto a punto. Los puertos de respaldo también se utilizan cuando una LAN tiene dos o más conexiones a un segmento compartido.

- Desactivado: el puerto no forma parte del árbol de expansión.

Modo ·: el modelo de árbol de extensión actual del puerto (STP o RSTP).

· estado operativo de link rápido: el estado del link rápido.

- Activado: el enlace rápido está activado.

- Desactivado: el enlace rápido está desactivado.

- Automático - El link rápido se habilita unos segundos después de que la interfaz se activa.

Estado del puerto ·: estado actual del puerto especificado.

- Desactivado: el STP está desactivado en el puerto. El puerto reenvía el tráfico y aprende las direcciones MAC.

- Bloqueo: el puerto está bloqueado. El puerto no puede reenviar tráfico ni aprender direcciones MAC. El puerto puede reenviar datos BPDU.

- Escucha: el puerto no puede reenviar tráfico y no puede aprender direcciones MAC.

- Aprendizaje: el puerto no puede reenviar tráfico pero puede aprender nuevas direcciones MAC.

- Reenvío - El puerto puede reenviar tráfico y aprender nuevas direcciones MAC.

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

Conclusión

Ahora tiene la configuración de la interfaz RSTP configurada en su switch apilable de la serie Sx500.

A continuación se muestran algunos artículos relacionados que puede resultar útil:

- Configuración del protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP) en los switches gestionados serie 200/300

- Introducción al Rapid Spanning Tree Protocol [protocolo de árbol de expansión rápida] (802.1w)

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco