Objetivo

Este documento explica cómo configurar el intervalo de límite de velocidad ICMPv6 y el tamaño de depósito de límite de velocidad ICMPv6 en los switches apilables de la serie Sx500. El límite de velocidad ICMPv6 determina la velocidad a la que se envían los mensajes de error ICMP IPv6 en la red. Los mensajes de información ICMPv6 ayudan a formar una relación de vecinos en una red IPv6. El mecanismo de mensajes de error ICMPv6 se implementa con un esquema de cubeta con ficha. Esto significa que tiene la capacidad de enviar el mensaje de error en un grupo o uno a la vez. Cada mensaje de error en un switch se almacena en una cubeta virtual y se puede especificar el número máximo de tokens permitidos en una cubeta para cada mensaje de error enviado. Este límite de velocidad y límite de depósito puede evitar que la red tenga demasiados mensajes ICMP en el mismo momento, lo que puede sobrecargar la red y causar la pérdida de paquetes.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración global de IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración basada en Web. Si el switch está en el modo del sistema de Capa 2, elija Administration > Management Interface > IPv6 Global Configuration, y si el sistema está en el modo de Capa 3 elija IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Global Configuration. Se abre la página IPv6 Global Configuration:

Paso 2. En el campo Intervalo de límite de velocidad ICMPv6, introduzca el intervalo de tiempo, en milisegundos, en el que se producen los mensajes de error ICMP. Debe estar entre 0 y 2147483647. Se establece como 100 de forma predeterminada.

Paso 3. En el campo ICMPv6 Rate Limit Bucket Size, ingrese el número máximo de mensajes de error ICMP que el switch puede enviar por intervalo. Debe estar entre 1 y 200. Se establece en 10 de forma predeterminada.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.